{
    "ltx_root": {
        "version": 4,
        "minor": 0,
        "ltx_data": [
            {
                "name": "EDA_PROBESET",
                "active": true,
                "debug_cores": [
                    {
                        "type": "XSDB_V3",
                        "name": "dbg_hub",
                        "spec": "labtools_xsdbm_v3",
                        "clk_input_freq_hz": "75030006"
                    },
                    {
                        "type": "XSDBS_V2",
                        "name": "d_1_i/ddr4_0",
                        "spec": "labtools_xsdbslavelib_v2",
                        "ipName": "DDR4_SDRAM",
                        "core_location": {
                            "user_chain": 1,
                            "slave_index": 0,
                            "bscan_switch_index": 0
                        },
                        "uuid": "FFC884CFBE835F37B5EFC713526D7981"
                    },
                    {
                        "type": "ILA_V3",
                        "name": "u_ila_0",
                        "spec": "labtools_ila_v6",
                        "core_location": {
                            "user_chain": 1,
                            "slave_index": 1,
                            "bscan_switch_index": 0
                        },
                        "uuid": "23e7d65a79bc59f7bc47406c1714dfae",
                        "pins": [
                            {
                                "name": "probe0",
                                "id": 0,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 63,
                                "portIndex": 0,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[63]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[62]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[61]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[60]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[59]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[58]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[57]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[56]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[55]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[54]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[53]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[52]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[51]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[50]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[49]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[48]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[47]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[46]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[45]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[44]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[43]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[42]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[41]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[40]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[39]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[38]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[37]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[36]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[35]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[34]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[33]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[32]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[31]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[30]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[29]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[28]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[27]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[26]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[25]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[24]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[23]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[22]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[21]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[20]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[19]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[18]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[17]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[16]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/acc_photon_reg[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe1",
                                "id": 1,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 31,
                                "portIndex": 1,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[31]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[30]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[29]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[28]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[27]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[26]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[25]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[24]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[23]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[22]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[21]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[20]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[19]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[18]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[17]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[16]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/len_r[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe2",
                                "id": 2,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 31,
                                "portIndex": 2,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[31]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[30]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[29]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[28]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[27]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[26]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[25]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[24]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[23]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[22]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[21]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[20]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[19]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[18]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[17]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[16]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/s_axis_tdata[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe3",
                                "id": 3,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 15,
                                "portIndex": 3,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r[15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r[14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r[13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r[12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r[11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r[10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r[9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r[8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/l_thrsh_r[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe4",
                                "id": 4,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 15,
                                "portIndex": 4,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r[15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r[14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r[13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r[12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r[11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r[10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r[9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r[8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/h_thrsh_r[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe5",
                                "id": 5,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 5,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/high_state",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe6",
                                "id": 6,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/avg_i/photon_mode_r",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe7",
                                "id": 7,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_1/inst/avg_buffer_i/trigger_resync",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}