{
    "ltx_root": {
        "version": 4,
        "minor": 0,
        "ltx_data": [
            {
                "name": "EDA_PROBESET",
                "active": true,
                "debug_cores": [
                    {
                        "type": "XSDB_V3",
                        "name": "dbg_hub",
                        "spec": "labtools_xsdbm_v3",
                        "clk_input_freq_hz": "384024558"
                    },
                    {
                        "type": "ILA_V3",
                        "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/ila_lib",
                        "spec": "labtools_ila_v6",
                        "ipName": "ila",
                        "core_location": {
                            "user_chain": 1,
                            "slave_index": 0,
                            "bscan_switch_index": 0
                        },
                        "uuid": "D9E68AB13281558ABE4F31766E7A4F23",
                        "pins": [
                            {
                                "name": "probe0",
                                "id": 0,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 0,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/probe0_1",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe1",
                                "id": 1,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 63,
                                "portIndex": 1,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[63]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[62]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[61]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[60]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[59]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[58]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[57]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[56]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[55]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[54]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[53]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[52]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[51]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[50]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[49]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[48]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[47]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[46]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[45]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[44]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[43]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[42]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[41]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[40]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[39]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[38]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[37]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[36]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[35]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[34]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[33]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[32]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[31]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[30]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[29]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[28]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[27]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[26]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[25]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[24]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[23]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[22]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[21]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[20]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[19]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[18]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[17]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[16]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tdata[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe2",
                                "id": 2,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 2,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tvalid",
                                        "isBus": false,
                                        "parentNetId": 65
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe3",
                                "id": 3,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 3,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tready",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe4",
                                "id": 4,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 4,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/system_ila_0/inst/net_slot_0_axis_tlast",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            }
                        ],
                        "bus_interfaces": [
                            {
                                "name": "SLOT_0_AXIS",
                                "vlnv": "xilinx.com:interface:axis:1.0",
                                "connectedBus": "axis_avg_buffer_0_m2_axis",
                                "port_maps": [
                                    {
                                        "logical_port": "TDATA",
                                        "physical_pin": {
                                            "id": 1,
                                            "name": "probe1",
                                            "leftBit": 0,
                                            "width": 64
                                        }
                                    },
                                    {
                                        "logical_port": "TLAST",
                                        "physical_pin": {
                                            "id": 4,
                                            "name": "probe4",
                                            "leftBit": 0,
                                            "width": 1
                                        }
                                    },
                                    {
                                        "logical_port": "TREADY",
                                        "physical_pin": {
                                            "id": 3,
                                            "name": "probe3",
                                            "leftBit": 0,
                                            "width": 1
                                        }
                                    },
                                    {
                                        "logical_port": "TVALID",
                                        "physical_pin": {
                                            "id": 2,
                                            "name": "probe2",
                                            "leftBit": 0,
                                            "width": 1
                                        }
                                    }
                                ]
                            }
                        ],
                        "native_ports": [
                            {
                                "name": "probe0",
                                "connectedBus": "vect2bits_16_0_dout14",
                                "protocol": "PROBE",
                                "port_maps": [
                                    {
                                        "logical_port": "probe0",
                                        "physical_pin": {
                                            "id": 0,
                                            "name": "probe0",
                                            "leftBit": 0,
                                            "width": 1
                                        }
                                    }
                                ]
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "type": "ILA_V3",
                        "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/ila_lib",
                        "spec": "labtools_ila_v6",
                        "ipName": "ila",
                        "core_location": {
                            "user_chain": 1,
                            "slave_index": 1,
                            "bscan_switch_index": 0
                        },
                        "uuid": "D4C961B478435D30A512AEFC57A76BEE",
                        "pins": [
                            {
                                "name": "probe0",
                                "id": 5,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 0,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/probe0_1",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe1",
                                "id": 6,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 63,
                                "portIndex": 1,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[63]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[62]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[61]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[60]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[59]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[58]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[57]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[56]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[55]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[54]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[53]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[52]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[51]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[50]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[49]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[48]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[47]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[46]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[45]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[44]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[43]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[42]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[41]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[40]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[39]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[38]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[37]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[36]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[35]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[34]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[33]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[32]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[31]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[30]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[29]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[28]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[27]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[26]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[25]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[24]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[23]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[22]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[21]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[20]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[19]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[18]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[17]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[16]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tdata[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe2",
                                "id": 7,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 2,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tvalid",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe3",
                                "id": 8,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 3,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tready",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe4",
                                "id": 9,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 4,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "d_1_i/system_ila_1/inst/net_slot_0_axis_tlast",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            }
                        ],
                        "bus_interfaces": [
                            {
                                "name": "SLOT_0_AXIS",
                                "vlnv": "xilinx.com:interface:axis:1.0",
                                "connectedBus": "axis_clk_cnvrt_avg_0_M_AXIS",
                                "port_maps": [
                                    {
                                        "logical_port": "TDATA",
                                        "physical_pin": {
                                            "id": 6,
                                            "name": "probe1",
                                            "leftBit": 0,
                                            "width": 64
                                        }
                                    },
                                    {
                                        "logical_port": "TLAST",
                                        "physical_pin": {
                                            "id": 9,
                                            "name": "probe4",
                                            "leftBit": 0,
                                            "width": 1
                                        }
                                    },
                                    {
                                        "logical_port": "TREADY",
                                        "physical_pin": {
                                            "id": 8,
                                            "name": "probe3",
                                            "leftBit": 0,
                                            "width": 1
                                        }
                                    },
                                    {
                                        "logical_port": "TVALID",
                                        "physical_pin": {
                                            "id": 7,
                                            "name": "probe2",
                                            "leftBit": 0,
                                            "width": 1
                                        }
                                    }
                                ]
                            }
                        ],
                        "native_ports": [
                            {
                                "name": "probe0",
                                "connectedBus": "vect2bits_16_0_dout14",
                                "protocol": "PROBE",
                                "port_maps": [
                                    {
                                        "logical_port": "probe0",
                                        "physical_pin": {
                                            "id": 5,
                                            "name": "probe0",
                                            "leftBit": 0,
                                            "width": 1
                                        }
                                    }
                                ]
                            }
                        ]
                    }
                ],
                "parent_nets": [
                    {
                        "id": 65,
                        "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_0/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/fifo_i/rd2axi_i/Q[0]",
                        "state_reg": [
                            {
                                "name": "d_1_i/axis_avg_buffer_0/inst/avg_buffer_i/avg_top_i/fifo_i/rd2axi_i/FSM_sequential_current_state_reg[1]",
                                "states": [
                                    {
                                        "name": "read_first_st",
                                        "val": "01"
                                    },
                                    {
                                        "name": "read_st",
                                        "val": "10"
                                    },
                                    {
                                        "name": "wait_empty_st",
                                        "val": "00"
                                    },
                                    {
                                        "name": "read_last_st",
                                        "val": "11"
                                    }
                                ]
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}