5 10 15 20 25 30 -1

0

1

Applied signal (Turn 1 after warm-up)

Samples

Amplitude

10 20 30

100 150 200 -1 -0.5 0 0.5 1

Samples

Applied Signal (Turns 101:200)

Turns

0 500 1000 1500 0 1 2 SPS Proton Distribution

Proton Index