\documentclass[letterpaper]{article}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{multicol}
\usepackage{float}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{alltt}
\usepackage{doxygen}
\makeindex
\setcounter{tocdepth}{1}
\setlength{\footrulewidth}{0.4pt}
\begin{document}
\begin{titlepage}
\vspace*{7cm}
\begin{center}
{\Large Test\-Report Reference Manual\\[1ex]\large 1.0}\\
\vspace*{1cm}
{\large Generated by Doxygen 1.3-rc3}\\
\vspace*{0.5cm}
{\small Mon Jun 14 17:22:24 2004}\\
\end{center}
\end{titlepage}
\pagenumbering{roman}
\tableofcontents
\pagenumbering{arabic}
\section{Run Test Report}
\label{index}\input{index}
\printindex
\end{document}
