0 1024

2048

3072

4096 -1 0 1 2 3 4

0.1

1

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •

• • •

• • • •

• • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

The value of this polynomial ranges from 0 to 4.92307. Where defined, the logarithm of the value is plotted as a dotted line.