\documentclass[letterpaper]{book}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{multicol}
\usepackage{float}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{alltt}
\usepackage{times}
\ifx\pdfoutput\undefined
\usepackage[ps2pdf,
            pagebackref=true,
            colorlinks=true,
            linkcolor=blue
           ]{hyperref}
\usepackage{pspicture}
\else
\usepackage[pdftex,
            pagebackref=true,
            colorlinks=true,
            linkcolor=blue
           ]{hyperref}
\fi
\usepackage{doxygen}
\makeindex
\setcounter{tocdepth}{1}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\begin{document}
\begin{titlepage}
\vspace*{7cm}
\begin{center}
{\Large Reference Manual}\\
\vspace*{1cm}
{\large Generated by Doxygen 1.3.3}\\
\vspace*{0.5cm}
{\small Mon Apr 5 08:47:04 2004}\\
\end{center}
\end{titlepage}
\clearemptydoublepage
\pagenumbering{roman}
\tableofcontents
\clearemptydoublepage
\pagenumbering{arabic}
\chapter{CMX Generated Documentation }
\label{index}\hypertarget{index}{}\input{index}
\chapter{Data Structure Index}
\input{annotated}
\chapter{File Index}
\input{files}
\chapter{Data Structure Documentation}
\input{struct____BFcellHeader}
\include{union____cellHeader}
\include{struct__BFregControl}
\include{struct__BFregInt}
\include{struct__BFregPF}
\include{struct__BFregRF}
\include{struct__BFregStatus}
\include{struct__BFrspErr}
\include{struct__BFtrgMsg}
\include{struct__BFvasu__regEvtNum}
\include{struct__BFvasu__regTestFeature}
\include{struct__BFvasu__regTrgCounter}
\include{struct__BFvasu__regTrgMsg}
\include{struct__BFvasu__regTrgSequence}
\include{struct__BFvasu__regTrgSrc}
\include{struct__driverInfo}
\include{union__generic__Cell}
\include{struct__gnat}
\include{struct__gResponse}
\include{struct__hardwareInfo}
\include{struct__LATp__Cell}
\include{struct__LATp__ControlCell}
\include{struct__LATp__DataCell}
\include{struct__LATp__Interface}
\include{union__LATp__RXstats}
\include{struct__LATp__RXstatsBF}
\include{union__LATp__TXstats}
\include{struct__LATp__TXstatsBF}
\include{struct__regBlock}
\include{union__regControl}
\include{union__regInt}
\include{union__regPF}
\include{union__regRF}
\include{union__regStatus}
\include{union__rspErr}
\include{struct__sLog}
\include{union__trgMsg}
\include{union__vasu__regEvtNum}
\include{union__vasu__regTestFeature}
\include{union__vasu__regTrgCounter}
\include{union__vasu__regTrgMsg}
\include{union__vasu__regTrgSequence}
\include{union__vasu__regTrgSrc}
\include{struct__vasuRegBlock}
\chapter{File Documentation}
\input{bndl_8c}
\include{bndl_8h}
\include{gdump_8c}
\include{gdump_8h}
\include{gerr_8h}
\include{ginit_8c}
\include{ginit_8h}
\include{gio_8c}
\include{gio_8h}
\include{gnat_8h}
\include{gnat__p_8h}
\include{gtrg_8c}
\include{gtrg_8h}
\include{latp_8c}
\include{latp_8h}
\include{latp__p_8h}
\include{log_8c}
\include{log_8h}
\include{log__p_8h}
\include{reg__p_8h}
\include{vasu__reg__p_8h}
\include{vasu__trg_8c}
\include{vasu__trg_8h}
\include{vme_8c}
\include{VME_8h}
\include{VME__p_8c_8ux-xxx-xxx}
\printindex
\end{document}
