\documentclass[letterpaper]{book}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{multicol}
\usepackage{float}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{alltt}
\usepackage{times}
\ifx\pdfoutput\undefined
\usepackage[ps2pdf,
            pagebackref=true,
            colorlinks=true,
            linkcolor=blue
           ]{hyperref}
\usepackage{pspicture}
\else
\usepackage[pdftex,
            pagebackref=true,
            colorlinks=true,
            linkcolor=blue
           ]{hyperref}
\fi
\usepackage{doxygen}
\makeindex
\setcounter{tocdepth}{1}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\begin{document}
\begin{titlepage}
\vspace*{7cm}
\begin{center}
{\Large Reference Manual}\\
\vspace*{1cm}
{\large Generated by Doxygen 1.3.3}\\
\vspace*{0.5cm}
{\small Thu Dec 11 21:15:14 2003}\\
\end{center}
\end{titlepage}
\clearemptydoublepage
\pagenumbering{roman}
\tableofcontents
\clearemptydoublepage
\pagenumbering{arabic}
\chapter{CMX Generated Documentation }
\label{index}\hypertarget{index}{}\input{index}
\chapter{File Index}
\input{files}
\chapter{Page Index}
\input{pages}
\chapter{File Documentation}
\input{readline_8dox}
\chapter{Page Documentation}
\input{interface}
\printindex
\end{document}
