\hypertarget{dir_b02bb753780b41b6fa97927615ec44fc}{
\section{/afs/slac.stanford.edu/g/glast/flight/QSD/source/QMEM/V0-2-1/QMEM/ Directory Reference}
\label{dir_b02bb753780b41b6fa97927615ec44fc}\index{/afs/slac.stanford.edu/g/glast/flight/QSD/source/QMEM/V0-2-1/QMEM/ Directory Reference@{/afs/slac.stanford.edu/g/glast/flight/QSD/source/QMEM/V0-2-1/QMEM/ Directory Reference}}
}
\subsection*{Files}
\begin{CompactItemize}
\item 
file \hyperlink{QMEM_8h}{QMEM.h}
\begin{CompactList}\small\item\em Public interface to the MEM package SSR telemetry interpreter. \item\end{CompactList}

\end{CompactItemize}
