\hypertarget{MFC_8h}{
\section{MFC.h File Reference}
\label{MFC_8h}\index{MFC.h@{MFC.h}}
}
Minimum Ionizing Particle (MIP) Filter Code, Interface.  


{\tt \#include $<$EFC/EFC\_\-fate.h$>$}\par
{\tt \#include $<$EDS/EBF\_\-siv.h$>$}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
\hypertarget{MFC_8h_7f64f78bf28ed9c13679abb1d9873cb5}{
int \textbf{MFC\_\-sizeof} (int cnt)}
\label{MFC_8h_7f64f78bf28ed9c13679abb1d9873cb5}

\item 
\hypertarget{MFC_8h_363c1b6204cb67cb50573f98f3828a12}{
int \textbf{MFC\_\-cfgSizeof} (void)}
\label{MFC_8h_363c1b6204cb67cb50573f98f3828a12}

\item 
\hypertarget{MFC_8h_fae5e98ef873c16271078cf25b699960}{
int \textbf{MFC\_\-cfgCompile} (\hyperlink{struct__MFC__cfg}{MFC\_\-cfg} $\ast$cfg, const MFC\_\-DB\_\-prms $\ast$prms)}
\label{MFC_8h_fae5e98ef873c16271078cf25b699960}

\item 
\hypertarget{MFC_8h_416102f6083e81dc6bdf9c3c31c87efb}{
int \textbf{MFC\_\-cfgSchemaCompile} (\hyperlink{struct__MFC__cfg}{MFC\_\-cfg} $\ast$cfg, const MFC\_\-DB\_\-schema $\ast$schema)}
\label{MFC_8h_416102f6083e81dc6bdf9c3c31c87efb}

\item 
\hypertarget{MFC_8h_16a0a355af0f44a67f5e89580828854f}{
int \textbf{MFC\_\-resultSizeof} (const \hyperlink{struct__MFC}{MFC} $\ast$hfc)}
\label{MFC_8h_16a0a355af0f44a67f5e89580828854f}

\item 
\hypertarget{MFC_8h_422a982094024ac55b66e1163ac0cadd}{
\hyperlink{struct__MFC__cfg}{MFC\_\-cfg} $\ast$ \textbf{MFC\_\-cfgSet} (\hyperlink{struct__MFC}{MFC} $\ast$hfc, \hyperlink{struct__MFC__cfg}{MFC\_\-cfg} $\ast$cfg)}
\label{MFC_8h_422a982094024ac55b66e1163ac0cadd}

\item 
\hypertarget{MFC_8h_18f90df5eb95c4b95b8857bb87f39acf}{
int \textbf{MFC\_\-filter} (\hyperlink{struct__MFC}{MFC} $\ast$hfc, unsigned int pktByte, EBF\_\-pkt $\ast$pkt, EBF\_\-siv siv, EDS\_\-fwIxb $\ast$ixb, unsigned int vetoes, \hyperlink{struct__MFC__result}{MFC\_\-result} $\ast$result)}
\label{MFC_8h_18f90df5eb95c4b95b8857bb87f39acf}

\item 
\hypertarget{MFC_8h_a9e308daa0f106db33eba3d9691a10b2}{
unsigned int \textbf{MFC\_\-fwObjects} (void)}
\label{MFC_8h_a9e308daa0f106db33eba3d9691a10b2}

\item 
\hypertarget{MFC_8h_306895cf82d8755eaef74ceaa45b3f64}{
unsigned int \textbf{MFC\_\-fwNeeds} (void)}
\label{MFC_8h_306895cf82d8755eaef74ceaa45b3f64}

\item 
\hypertarget{MFC_8h_7e275b84a55fc2f4ad94b88bed700146}{
const EFC\_\-services $\ast$ \textbf{MFC\_\-servicesGet} (void)}
\label{MFC_8h_7e275b84a55fc2f4ad94b88bed700146}

\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
Minimum Ionizing Particle (MIP) Filter Code, Interface. 

\begin{Desc}
\item[Author:]JJRussell - \href{mailto:russell@slac.stanford.edu}{\tt russell@slac.stanford.edu}\end{Desc}


\footnotesize\begin{verbatim}
    CVS $Id: MFC.h,v 1.3 2012/01/04 20:36:40 russell Exp $
\end{verbatim}
\normalsize
 