\hypertarget{struct__Prescaler}{
\section{\_\-Prescaler Struct Reference}
\label{struct__Prescaler}\index{_Prescaler@{\_\-Prescaler}}
}
Prescaler control structure.  


\subsection*{Data Fields}
\begin{CompactItemize}
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__Prescaler_o0}{left}
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__Prescaler_o1}{refresh}
\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
Prescaler control structure. 



\subsection{Field Documentation}
\hypertarget{struct__Prescaler_o0}{
\index{_Prescaler@{\_\-Prescaler}!left@{left}}
\index{left@{left}!_Prescaler@{\_\-Prescaler}}
\subsubsection[left]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__Prescaler_o0}{\_\-Prescaler::left}}}
\label{struct__Prescaler_o0}


Number left until prescale expires \hypertarget{struct__Prescaler_o1}{
\index{_Prescaler@{\_\-Prescaler}!refresh@{refresh}}
\index{refresh@{refresh}!_Prescaler@{\_\-Prescaler}}
\subsubsection[refresh]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__Prescaler_o1}{\_\-Prescaler::refresh}}}
\label{struct__Prescaler_o1}


Refresh count 

The documentation for this struct was generated from the following file:\begin{CompactItemize}
\item 
\hyperlink{ASC__eds_8c}{ASC\_\-eds.c}\end{CompactItemize}
