\documentclass[letterpaper]{book}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{multicol}
\usepackage{float}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{alltt}
\usepackage{ifpdf}
\ifpdf
\usepackage[pdftex,
            pagebackref=true,
            colorlinks=true,
            linkcolor=blue,
            unicode
           ]{hyperref}
\else
\usepackage[ps2pdf,
            pagebackref=true,
            colorlinks=true,
            linkcolor=blue,
            unicode
           ]{hyperref}
\usepackage{pspicture}
\fi
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{doxygen}
\makeindex
\setcounter{tocdepth}{1}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\begin{document}
\begin{titlepage}
\vspace*{7cm}
\begin{center}
{\Large Reference Manual}\\
\vspace*{1cm}
{\large Generated by Doxygen 1.5.3}\\
\vspace*{0.5cm}
{\small Sat Jun 20 01:27:54 2009}\\
\end{center}
\end{titlepage}
\clearemptydoublepage
\pagenumbering{roman}
\tableofcontents
\clearemptydoublepage
\pagenumbering{arabic}
\chapter{CMX Generated Documentation }
\label{index}\hypertarget{index}{}\input{index}
\chapter{Directory Hierarchy}
\input{dirs}
\chapter{Class Index}
\input{annotated}
\chapter{File Index}
\input{files}
\chapter{Directory Documentation}
\input{dir_7de2b8694c60bb54f430b297b2be8b10}
\include{dir_be2311a3ca8213c8ed9fa33b5ac07dbb}
\include{dir_0d6ca82c0abeffd25cfbbda7829bb87d}
\include{dir_dba7dbdd98a410453b8a0d72b38b550d}
\include{dir_ee84fdae8c5974266af70b370b642428}
\include{dir_b4f4df9fe1e8b4fe975ec4aa707f2a3e}
\include{dir_80fd6bfab77c31d6404283ef12064616}
\include{dir_3febde6a15465ab3945210b1f5422825}
\include{dir_c548d86f9cd6d94d2374917378e2a254}
\chapter{Class Documentation}
\input{struct__ACD__cableStatus}
\include{union__ACD__chn}
\include{struct__ACD__chn__af}
\include{struct__ACD__chn__bf}
\include{struct__ACD__chn__cf}
\include{struct__ACD__rec}
\include{struct__EBF__cal}
\include{union__EBF__calLogData}
\include{struct__EBF__calLogData__bf}
\include{struct__EBF__calLogData__cf}
\include{struct__EBF__ctb}
\include{struct__EBF__ctbHdr}
\include{struct__EBF__dir}
\include{struct__EBF__dirAuxDsc}
\include{struct__EBF__dirCtbDsc}
\include{struct__EBF__dirCtbRestart}
\include{struct__EBF__dirExpected}
\include{struct__EBF__dirPktDsc}
\include{struct__EBF__dirRedux}
\include{struct__EBF__dirTruncated}
\include{union__EBF__ebw}
\include{struct__EBF__ebw__bf}
\include{struct__EBF__ebw__us}
\include{union__EBF__edw}
\include{struct__EBF__edw__bf}
\include{union__EBF__errGCCC}
\include{struct__EBF__errGCCC__bf}
\include{union__EBF__errGTRC}
\include{struct__EBF__errGTRC__bf}
\include{union__EBF__errGTRC__Phase}
\include{struct__EBF__errGTRC__Phase__bf}
\include{union__EBF__errTemPhase}
\include{struct__EBF__errTemPhase__bf}
\include{union__EBF__errTemSummary}
\include{struct__EBF__errTemSummary__bf}
\include{union__EBF__errTemTimeout}
\include{struct__EBF__errTemTimeout__bf}
\include{union__EBF__esw}
\include{struct__EBF__esw__bf}
\include{struct__EBF__evt}
\include{struct__EBF__match__LpwAssumptionChecks}
\include{struct__EBF__matchDb}
\include{struct__EBF__pkt}
\include{struct__EBF__pktHdr}
\include{struct__EBF__pktRestartCell}
\include{struct__EBF__pktRestartHdr}
\include{struct__EBF__tem}
\include{struct__EBF__temDiag}
\include{struct__EBF__temDiagCal}
\include{union__EBF__temDiagGCCC}
\include{struct__EBF__temDiagGCCC__np}
\include{union__EBF__temDiagGCRC}
\include{struct__EBF__temDiagGCRC__bf}
\include{union__EBF__temDiagGTCC}
\include{struct__EBF__temDiagGTCC__bf}
\include{struct__EBF__temDiagGTCCpair}
\include{union__EBF__temDiagTkr}
\include{struct__EBF__tkr}
\include{struct__ECR__acd}
\include{union__ECR__acdPedestals}
\include{struct__ECR__acdPedestalsBoard}
\include{union__ECR__acdPedestalsRange}
\include{struct__ECR__cal}
\include{union__ECR__calLayer}
\include{struct__ECR__calLog}
\include{union__ECR__calLogEnd}
\include{struct__ECR__calLogEnd__bf}
\include{union__ECR__calRange}
\include{union__ECR__calTower}
\include{struct__EDR__acd}
\include{struct__EDR__acdRemap}
\include{struct__EDR__acdRemapBrd}
\include{struct__EDR__cal}
\include{struct__EDR__calTower}
\include{struct__EDR__err}
\include{struct__EDR__errCal}
\include{union__EDR__errCalStatus}
\include{struct__EDR__errCalStatus__bf}
\include{union__EDR__errGCCCStatus}
\include{struct__EDR__errGCCCStatus__bf}
\include{struct__EDR__errGTCC}
\include{union__EDR__errGTCCStatus}
\include{struct__EDR__errGTCCStatus__bf}
\include{struct__EDR__errGTRC}
\include{union__EDR__errStatus}
\include{struct__EDR__errStatusConditions__bf}
\include{struct__EDR__errTem}
\include{struct__EDR__errTemPhase}
\include{union__EDR__errTemPhaseStatus}
\include{struct__EDR__errTemPhaseStatus__bf}
\include{struct__EDR__errTemSummary}
\include{struct__EDR__errTemTimeout}
\include{union__EDR__errTemTimeoutStatus}
\include{struct__EDR__errTemTimeoutStatus__bf}
\include{struct__EDR__errTkr}
\include{union__EDR__errTkrStatus}
\include{struct__EDR__errTkrStatus__bf}
\include{struct__EDR__tkr}
\include{struct__EDR__tkrCluster}
\include{struct__EDR__tkrLayer}
\include{struct__EDR__tkrTower}
\include{struct__EDS__cfgInfo}
\include{struct__EDS__fw}
\include{struct__EDS__fwEvt}
\include{struct__EDS__fwFateNeeds}
\include{struct__EDS__fwHandler}
\include{struct__EDS__fwHandlerCfgs}
\include{struct__EDS__fwHandlerRegisteredServices}
\include{struct__EDS__fwHandlerServices}
\include{struct__EDS__fwHandlerServicesX1}
\include{struct__EDS__fwIxb}
\include{union__EDS__fwIxbBlk}
\include{struct__EDS__fwIxbDst}
\include{struct__EDS__fwIxbInfo}
\include{struct__EDS__fwIxbObjAddDef}
\include{struct__EDS__fwIxbObjDsc}
\include{struct__EDS__fwIxbObjTbl}
\include{struct__EDS__fwIxbSrc}
\include{struct__EDS__fwLists}
\include{struct__EDS__fwMem}
\include{struct__EDS__fwPktFree}
\include{struct__EDS__fwPostCtl}
\include{struct__EDS__fwPoster}
\include{struct__EDS__fwPostServices}
\include{struct__EDS__fwSynchCtx}
\include{struct__EDS__rsdDsc}
\include{struct__EDS__rsdTbl}
\include{union__TKR__2strips}
\include{struct__TKR__2strips__bf}
\include{union__TKR__8strips0}
\include{struct__TKR__8strips0__bf}
\include{union__TKR__8strips1}
\include{struct__TKR__8strips1__bf}
\include{union__TKR__8strips2}
\include{struct__TKR__8strips2__bf}
\include{structEDR__errGCCC}
\chapter{File Documentation}
\input{ACD__map_8c}
\include{ACD__mapdef_8h}
\include{ACD__rec_8h}
\include{ACD__unpack_8c}
\include{ACD__unpack_8h}
\include{EBF__cal_8h}
\include{EBF__calEnergy_8c}
\include{EBF__calEnergy_8h}
\include{EBF__cid_8h}
\include{EBF__ctb_8h}
\include{EBF__dir_8c}
\include{EBF__dir_8h}
\include{EBF__ebw_8h}
\include{EBF__edw_8h}
\include{EBF__err_8h}
\include{EBF__esw_8h}
\include{EBF__evt_8h}
\include{EBF__gemLocate_8h}
\include{EBF__match_8c}
\include{EBF__match_8h}
\include{EBF__matchPvt_8h}
\include{EBF__pkt_8h}
\include{EBF__siv_8c}
\include{EBF__siv_8h}
\include{EBF__tem_8h}
\include{EBF__tkr_8c}
\include{EBF__tkr_8h}
\include{ECR__acd_8c}
\include{ECR__acd_8h}
\include{ECR__cal_8c}
\include{ECR__cal_8h}
\include{EDA__acd_8h}
\include{EDA__cal_8h}
\include{EDA__tkr_8h}
\include{EDR__acd_8h}
\include{EDR__acdRemap_8h}
\include{EDR__acdUnpack_8c}
\include{EDR__acdUnpack_8h}
\include{EDR__cal_8h}
\include{EDR__calUnpack_8c}
\include{EDR__calUnpack_8h}
\include{EDR__err_8h}
\include{EDR__errUnpack_8c}
\include{EDR__errUnpack_8h}
\include{EDR__tkr_8h}
\include{EDR__tkrUnpack_8c}
\include{EDR__tkrUnpack_8h}
\include{EDS__cfg_8h}
\include{EDS__endianness_8h}
\include{EDS__fw_8c}
\include{EDS__fw_8h}
\include{EDS__fwPvt_8h}
\include{EDS__fwServices_8h}
\include{EDS__rsd_8h}
\include{LCBV_8h}
\include{PARITY_8h}
\include{PARITY_8ih}
\printindex
\end{document}
