\hypertarget{struct__LCBD}{
\section{\_\-LCBD Struct Reference}
\label{struct__LCBD}\index{\_\-LCBD@{\_\-LCBD}}
}
Struct containing fundamental parameters for the LCB.  


{\tt \#include $<$LCBD\_\-p.h$>$}

\subsection*{Public Attributes}
\begin{CompactItemize}
\item 
volatile \hyperlink{union__LCBD__siv}{LCBD\_\-siv} \hyperlink{struct__LCBD_13c0537be8c167f2b005882e27c0f0ad}{m\_\-siv}
\item 
\hyperlink{struct__LCBD__icb}{LCBD\_\-icb} \hyperlink{struct__LCBD_3d6e2a74a8e88a036ed1d9066bf3ab05}{m\_\-icb}
\item 
\hyperlink{struct__LCBD__dib}{LCBD\_\-dib} \hyperlink{struct__LCBD_7a5e79d5222f868c2163fd677a738d2e}{m\_\-dib}
\item 
\hyperlink{struct__LCBD__aib}{LCBD\_\-aib} \hyperlink{struct__LCBD_3a5a351e0ea95c75c1e401863eb90780}{m\_\-aib}
\item 
\hyperlink{struct__LCBD__ucb}{LCBD\_\-ucb} \hyperlink{struct__LCBD_3020eccc6eef232e897456eb00c7fb3f}{m\_\-ucb}
\item 
\hyperlink{struct__LCBD__ncb}{LCBD\_\-ncb} \hyperlink{struct__LCBD_23bd02b71fa6aa7091433b1d644ea148}{m\_\-ncb}
\item 
\hyperlink{struct__LCBD__scb}{LCBD\_\-scb} \hyperlink{struct__LCBD_3438e45ffbc85bcd69a5338560ebd89b}{m\_\-scb}
\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
Struct containing fundamental parameters for the LCB. 

\subsection{Member Data Documentation}
\hypertarget{struct__LCBD_3a5a351e0ea95c75c1e401863eb90780}{
\index{\_\-LCBD@{\_\-LCBD}!m\_\-aib@{m\_\-aib}}
\index{m\_\-aib@{m\_\-aib}!_LCBD@{\_\-LCBD}}
\subsubsection[{m\_\-aib}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf LCBD\_\-aib} {\bf \_\-LCBD::m\_\-aib}}}
\label{struct__LCBD_3a5a351e0ea95c75c1e401863eb90780}


Asynchronous Initialization Block \hypertarget{struct__LCBD_7a5e79d5222f868c2163fd677a738d2e}{
\index{\_\-LCBD@{\_\-LCBD}!m\_\-dib@{m\_\-dib}}
\index{m\_\-dib@{m\_\-dib}!_LCBD@{\_\-LCBD}}
\subsubsection[{m\_\-dib}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf LCBD\_\-dib} {\bf \_\-LCBD::m\_\-dib}}}
\label{struct__LCBD_7a5e79d5222f868c2163fd677a738d2e}


Device Information Block \hypertarget{struct__LCBD_3d6e2a74a8e88a036ed1d9066bf3ab05}{
\index{\_\-LCBD@{\_\-LCBD}!m\_\-icb@{m\_\-icb}}
\index{m\_\-icb@{m\_\-icb}!_LCBD@{\_\-LCBD}}
\subsubsection[{m\_\-icb}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf LCBD\_\-icb} {\bf \_\-LCBD::m\_\-icb}}}
\label{struct__LCBD_3d6e2a74a8e88a036ed1d9066bf3ab05}


The interrupt connection block \hypertarget{struct__LCBD_23bd02b71fa6aa7091433b1d644ea148}{
\index{\_\-LCBD@{\_\-LCBD}!m\_\-ncb@{m\_\-ncb}}
\index{m\_\-ncb@{m\_\-ncb}!_LCBD@{\_\-LCBD}}
\subsubsection[{m\_\-ncb}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf LCBD\_\-ncb} {\bf \_\-LCBD::m\_\-ncb}}}
\label{struct__LCBD_23bd02b71fa6aa7091433b1d644ea148}


Notification control Block \hypertarget{struct__LCBD_3438e45ffbc85bcd69a5338560ebd89b}{
\index{\_\-LCBD@{\_\-LCBD}!m\_\-scb@{m\_\-scb}}
\index{m\_\-scb@{m\_\-scb}!_LCBD@{\_\-LCBD}}
\subsubsection[{m\_\-scb}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf LCBD\_\-scb} {\bf \_\-LCBD::m\_\-scb}}}
\label{struct__LCBD_3438e45ffbc85bcd69a5338560ebd89b}


Statistics Control Block \hypertarget{struct__LCBD_13c0537be8c167f2b005882e27c0f0ad}{
\index{\_\-LCBD@{\_\-LCBD}!m\_\-siv@{m\_\-siv}}
\index{m\_\-siv@{m\_\-siv}!_LCBD@{\_\-LCBD}}
\subsubsection[{m\_\-siv}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}volatile {\bf LCBD\_\-siv} {\bf \_\-LCBD::m\_\-siv}}}
\label{struct__LCBD_13c0537be8c167f2b005882e27c0f0ad}


State Information Vector \hypertarget{struct__LCBD_3020eccc6eef232e897456eb00c7fb3f}{
\index{\_\-LCBD@{\_\-LCBD}!m\_\-ucb@{m\_\-ucb}}
\index{m\_\-ucb@{m\_\-ucb}!_LCBD@{\_\-LCBD}}
\subsubsection[{m\_\-ucb}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf LCBD\_\-ucb} {\bf \_\-LCBD::m\_\-ucb}}}
\label{struct__LCBD_3020eccc6eef232e897456eb00c7fb3f}


Unit control blocks 

The documentation for this struct was generated from the following file:\begin{CompactItemize}
\item 
\hyperlink{LCBD__p_8h}{LCBD\_\-p.h}\end{CompactItemize}
