\section{Data Structures}
Here are the data structures with brief descriptions:\begin{CompactList}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__BFregGCCC__Config}{\_\-BFreg\-GCCC\_\-Config} (Map of the 32-bit GCCC configuration register)}{\pageref{struct__BFregGCCC__Config}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__BFregGCCC__EventTimeouts}{\_\-BFreg\-GCCC\_\-Event\-Timeouts} (Map of the 32-bit GCCC Event Timeouts register)}{\pageref{struct__BFregGCCC__EventTimeouts}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__BFregGCCC__FIFOStatus}{\_\-BFreg\-GCCC\_\-FIFOStatus} (Map of the 32-bit GCCC FIFO status register)}{\pageref{struct__BFregGCCC__FIFOStatus}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__BFregGCCC__LayerMask}{\_\-BFreg\-GCCC\_\-Layer\-Mask} (Map of the 32-bit GCCC Layer Mask registers (there are two registers with this footprint))}{\pageref{struct__BFregGCCC__LayerMask}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__BFregGCCC__Status}{\_\-BFreg\-GCCC\_\-Status} (Map of the 32-bit GCCC Status register)}{\pageref{struct__BFregGCCC__Status}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__BFregGCCC__TrgAlignment}{\_\-BFreg\-GCCC\_\-Trg\-Alignment} (Map of the 32-bit GCCC Trigger Alignment register)}{\pageref{struct__BFregGCCC__TrgAlignment}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__BFregTEM__CalTrgSequence}{\_\-BFreg\-TEM\_\-Cal\-Trg\-Sequence} (Map of the 32-bit TEM calorimeter trigger sequencing register)}{\pageref{struct__BFregTEM__CalTrgSequence}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__BFregTEM__CmdRspStats}{\_\-BFreg\-TEM\_\-Cmd\-Rsp\-Stats} (Map of the 32-bit TEM command response statistics register)}{\pageref{struct__BFregTEM__CmdRspStats}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__BFregTEM__DataMasks}{\_\-BFreg\-TEM\_\-Data\-Masks} (Map of the 32-bit TEM data masks register)}{\pageref{struct__BFregTEM__DataMasks}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__BFregTEM__Status}{\_\-BFreg\-TEM\_\-Status} (Map of the 32-bit TEM status register)}{\pageref{struct__BFregTEM__Status}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__BFregTEM__TkrTrgSequence}{\_\-BFreg\-TEM\_\-Tkr\-Trg\-Sequence} (Map of the 32-bit TEM tracker trigger sequencing register)}{\pageref{struct__BFregTEM__TkrTrgSequence}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__maskLayerEnd}{\_\-mask\-Layer\-End} (Union for the 16-bit Layer End mask for the GCCC)}{\pageref{union__maskLayerEnd}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__regGCCC__Config}{\_\-reg\-GCCC\_\-Config} (Union for 32-bit GCCC configuration register)}{\pageref{union__regGCCC__Config}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__regGCCC__EventTimeouts}{\_\-reg\-GCCC\_\-Event\-Timeouts} (Union for 32-bit GCCC Event Timeouts register)}{\pageref{union__regGCCC__EventTimeouts}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__regGCCC__FIFOStatus}{\_\-reg\-GCCC\_\-FIFOStatus} (Union for 32-bit GCCC FIFO status register)}{\pageref{union__regGCCC__FIFOStatus}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__regGCCC__LayerMask}{\_\-reg\-GCCC\_\-Layer\-Mask} (Union for 32-bit GCCC layer mask registers)}{\pageref{union__regGCCC__LayerMask}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__regGCCC__Status}{\_\-reg\-GCCC\_\-Status} (Union for 32-bit GCCC FIFO status register)}{\pageref{union__regGCCC__Status}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__regGCCC__TrgAlignment}{\_\-reg\-GCCC\_\-Trg\-Alignment} (Union for 32-bit GCCC Trigger Alignment register)}{\pageref{union__regGCCC__TrgAlignment}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__regTEM__CalTrgSequence}{\_\-reg\-TEM\_\-Cal\-Trg\-Sequence} (Union for 32-bit TEM calorimeter trigger sequencing register)}{\pageref{union__regTEM__CalTrgSequence}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__regTEM__CmdRspStats}{\_\-reg\-TEM\_\-Cmd\-Rsp\-Stats} (Union for 32-bit TEM command response statistics register)}{\pageref{union__regTEM__CmdRspStats}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__regTEM__Config}{\_\-reg\-TEM\_\-Config} (Union for 32-bit TEM configuration register)}{\pageref{union__regTEM__Config}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__regTEM__DataMasks}{\_\-reg\-TEM\_\-Data\-Masks} (Union for 32-bit TEM data masks register)}{\pageref{union__regTEM__DataMasks}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__regTEM__Status}{\_\-reg\-TEM\_\-Status} (Union for 32-bit TEM status register)}{\pageref{union__regTEM__Status}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__regTEM__TkrTrgSequence}{\_\-reg\-TEM\_\-Tkr\-Trg\-Sequence} (Union for 32-bit TEM tracker trigger sequencing register)}{\pageref{union__regTEM__TkrTrgSequence}}{}
\end{CompactList}
