\hypertarget{BIUDMP_8c}{
\section{BIUDMP.c File Reference}
\label{BIUDMP_8c}\index{BIUDMP.c@{BIUDMP.c}}
}
{\tt \#include \char`\"{}stdio.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}BIUCNSL/BIUDMP.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}BIU/BIU\_\-hkp.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}VSAM/VSAM\_\-calibrate.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}SVSIM/SVSIM\_\-calibrate.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
int \hyperlink{BIUDMP_8c_a0}{main} (int argc, char $\ast$$\ast$argv)
\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}




\subsection{Function Documentation}
\hypertarget{BIUDMP_8c_a0}{
\index{BIUDMP.c@{BIUDMP.c}!main@{main}}
\index{main@{main}!BIUDMP.c@{BIUDMP.c}}
\subsubsection[main]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int main (int {\em argc}, char $\ast$$\ast$ {\em argv})}}
\label{BIUDMP_8c_a0}


The application entry point.\begin{Desc}
\item[Parameters: ]\par
\begin{description}
\item[{\em 
argc}]The number of command line arguments. \item[{\em 
argv}]A pointer to an array of command line arguments.\end{description}
\end{Desc}
\begin{Desc}
\item[Return values: ]\par
\begin{description}
\item[{\em 
0}]Success. \item[{\em 
-1}]Failure during application initialization. \end{description}
\end{Desc}
