\hypertarget{structLTC__HeatPipe}{
\section{LTC\_\-HeatPipe Struct Reference}
\label{structLTC__HeatPipe}\index{LTC\_\-HeatPipe@{LTC\_\-HeatPipe}}
}
All data associated with a heat pipe (VCHP).  


{\tt \#include $<$ltcPrivate.h$>$}

\subsection*{Public Attributes}
\begin{CompactItemize}
\item 
\hyperlink{structLTC__Sensor}{LTC\_\-Sensor} \hyperlink{structLTC__HeatPipe_970e72eb303204f39ba52368e3deaff2}{snsr} \mbox{[}LTC\_\-SNSR\_\-TYPS\mbox{]}
\item 
\hyperlink{ltcPrivate_8h_a3690bf50fca7d73ce04bff7c2613acb}{LTC\_\-CntrlParams} \hyperlink{structLTC__HeatPipe_7107c0f6cb61463b5be804c9668239e3}{param}
\item 
\hyperlink{structLTC__Options}{LTC\_\-Options} \hyperlink{structLTC__HeatPipe_d9a5e42cc3f88146477f0fedc6206076}{opts}
\item 
\hyperlink{structLTC__Temperature}{LTC\_\-Temperature} \hyperlink{structLTC__HeatPipe_095c4a55bbd256df2cd7e490fd31bc65}{temp} \mbox{[}LTC\_\-TMP\_\-TYPS\mbox{]}
\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
All data associated with a heat pipe (VCHP). 

\subsection{Member Data Documentation}
\hypertarget{structLTC__HeatPipe_d9a5e42cc3f88146477f0fedc6206076}{
\index{LTC\_\-HeatPipe@{LTC\_\-HeatPipe}!opts@{opts}}
\index{opts@{opts}!LTC_HeatPipe@{LTC\_\-HeatPipe}}
\subsubsection[{opts}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf LTC\_\-Options} {\bf LTC\_\-HeatPipe::opts}}}
\label{structLTC__HeatPipe_d9a5e42cc3f88146477f0fedc6206076}


Option selections 

Referenced by LTC\_\-CalcHtrOnOff(), LTC\_\-GetTlm(), LTC\_\-HtrOnOffCtl(), LTC\_\-InitBuiltIn(), LTC\_\-IsGoodTemps(), LTC\_\-RdFileOfFiles(), and LTC\_\-RdHpConfigFile().\hypertarget{structLTC__HeatPipe_7107c0f6cb61463b5be804c9668239e3}{
\index{LTC\_\-HeatPipe@{LTC\_\-HeatPipe}!param@{param}}
\index{param@{param}!LTC_HeatPipe@{LTC\_\-HeatPipe}}
\subsubsection[{param}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf LTC\_\-CntrlParams} {\bf LTC\_\-HeatPipe::param}}}
\label{structLTC__HeatPipe_7107c0f6cb61463b5be804c9668239e3}


Control algorithm params per heat pipe 

Referenced by LTC\_\-CalcHtrOnOff(), LTC\_\-GetTlm(), LTC\_\-InitBuiltIn(), LTC\_\-RdFileOfFiles(), LTC\_\-RdHpConfigFile(), and LTC\_\-SetParam().\hypertarget{structLTC__HeatPipe_970e72eb303204f39ba52368e3deaff2}{
\index{LTC\_\-HeatPipe@{LTC\_\-HeatPipe}!snsr@{snsr}}
\index{snsr@{snsr}!LTC_HeatPipe@{LTC\_\-HeatPipe}}
\subsubsection[{snsr}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf LTC\_\-Sensor} {\bf LTC\_\-HeatPipe::snsr}\mbox{[}LTC\_\-SNSR\_\-TYPS\mbox{]}}}
\label{structLTC__HeatPipe_970e72eb303204f39ba52368e3deaff2}


Sensor raw values \& processing info 

Referenced by LTC\_\-CnvSmthSnsrs(), LTC\_\-GetTlm(), LTC\_\-InitSensors(), LTC\_\-IsGoodTemps(), LTC\_\-ProcPduRsp(), and LTC\_\-ReadSensors().\hypertarget{structLTC__HeatPipe_095c4a55bbd256df2cd7e490fd31bc65}{
\index{LTC\_\-HeatPipe@{LTC\_\-HeatPipe}!temp@{temp}}
\index{temp@{temp}!LTC_HeatPipe@{LTC\_\-HeatPipe}}
\subsubsection[{temp}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf LTC\_\-Temperature} {\bf LTC\_\-HeatPipe::temp}\mbox{[}LTC\_\-TMP\_\-TYPS\mbox{]}}}
\label{structLTC__HeatPipe_095c4a55bbd256df2cd7e490fd31bc65}


Temperature info 

Referenced by LTC\_\-CalcHtrOnOff(), LTC\_\-CnvSmthSnsrs(), LTC\_\-FreeMem(), LTC\_\-GetTlm(), LTC\_\-InitBuiltIn(), LTC\_\-InitFile(), LTC\_\-InitSmooth(), LTC\_\-IsGoodTemps(), LTC\_\-RdFileOfFiles(), and LTC\_\-RdHpConfigFile().

The documentation for this struct was generated from the following file:\begin{CompactItemize}
\item 
\hyperlink{ltcPrivate_8h}{ltcPrivate.h}\end{CompactItemize}
