\section{Class List}
Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:\begin{CompactList}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__ITC__QueueItem}{\_\-ITC\_\-QueueItem} (Forward reference for struct \hyperlink{struct__ITC__QueueItem}{\_\-ITC\_\-QueueItem} )}{\pageref{struct__ITC__QueueItem}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__cl}{\_\-LTC\_\-cl} (Command list to read PDU env register )}{\pageref{struct__LTC__cl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__CntlProc__Pkt}{\_\-LTC\_\-CntlProc\_\-Pkt} (LTC Control Start Processing (Internal) $\backslash$ APID 0x659 $\backslash$ function code 1 )}{\pageref{struct__LTC__CntlProc__Pkt}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__CntlProc__Prm}{\_\-LTC\_\-CntlProc\_\-Prm} (LTC Control Start Processing (Internal) $\backslash$ APID 0x659 $\backslash$ function code 1 )}{\pageref{struct__LTC__CntlProc__Prm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__CntlStart__Pkt}{\_\-LTC\_\-CntlStart\_\-Pkt} (LTC Control Start Readout (Internal) $\backslash$ APID 0x659 $\backslash$ function code 0 )}{\pageref{struct__LTC__CntlStart__Pkt}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__CntlStart__Prm}{\_\-LTC\_\-CntlStart\_\-Prm} (LTC Control Start Readout (Internal) $\backslash$ APID 0x659 $\backslash$ function code 0 )}{\pageref{struct__LTC__CntlStart__Prm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__DiagLTC__Tlm}{\_\-LTC\_\-DiagLTC\_\-Tlm} (LAT Thermal Control diagnostic telemetry $\backslash$ APID 0x2da )}{\pageref{struct__LTC__DiagLTC__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LTC__HeaterCommand}{\_\-LTC\_\-HeaterCommand} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LTC__HeaterCommand__Bfl}{\_\-LTC\_\-HeaterCommand\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LTC__HeaterCommand}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__HeaterCommand__Bfl}{\_\-LTC\_\-HeaterCommand\_\-Bfl} (Current heater command and LTC control mode )}{\pageref{struct__LTC__HeaterCommand__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LTC__HeaterMode}{\_\-LTC\_\-HeaterMode} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LTC__HeaterMode__Bfl}{\_\-LTC\_\-HeaterMode\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LTC__HeaterMode}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__HeaterMode__Bfl}{\_\-LTC\_\-HeaterMode\_\-Bfl} (Control mode for VCHP heaters )}{\pageref{struct__LTC__HeaterMode__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LTC__HeaterState}{\_\-LTC\_\-HeaterState} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LTC__HeaterState__Bfl}{\_\-LTC\_\-HeaterState\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LTC__HeaterState}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__HeaterState__Bfl}{\_\-LTC\_\-HeaterState\_\-Bfl} (Current heater state and LTC run mode )}{\pageref{struct__LTC__HeaterState__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__HtrOnOffCtl__Pkt}{\_\-LTC\_\-HtrOnOffCtl\_\-Pkt} (Set heater to always on, or off or automatic control. $\backslash$ APID 0x658 $\backslash$ function code 5 )}{\pageref{struct__LTC__HtrOnOffCtl__Pkt}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__HtrOnOffCtl__Prm}{\_\-LTC\_\-HtrOnOffCtl\_\-Prm} (Set heater to always on, or off or automatic control. $\backslash$ APID 0x658 $\backslash$ function code 5 )}{\pageref{struct__LTC__HtrOnOffCtl__Prm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__Noop__Pkt}{\_\-LTC\_\-Noop\_\-Pkt} (LTC Task No-op $\backslash$ APID 0x658 $\backslash$ function code 8 )}{\pageref{struct__LTC__Noop__Pkt}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LTC__RawAdcStatus}{\_\-LTC\_\-RawAdcStatus} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LTC__RawAdcStatus__Bfl}{\_\-LTC\_\-RawAdcStatus\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LTC__RawAdcStatus}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__RawAdcStatus__Bfl}{\_\-LTC\_\-RawAdcStatus\_\-Bfl} (Sensor Status and ADC Counts )}{\pageref{struct__LTC__RawAdcStatus__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__Reset}{\_\-LTC\_\-Reset} (Structure used to restore LTC operation after a turbo reset )}{\pageref{struct__LTC__Reset}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LTC__ResRitSnsrSel}{\_\-LTC\_\-ResRitSnsrSel} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LTC__ResRitSnsrSel__Bfl}{\_\-LTC\_\-ResRitSnsrSel\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LTC__ResRitSnsrSel}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__ResRitSnsrSel__Bfl}{\_\-LTC\_\-ResRitSnsrSel\_\-Bfl} (Selected RSVR and RIT sensors )}{\pageref{struct__LTC__ResRitSnsrSel__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LTC__ResRitStatus}{\_\-LTC\_\-ResRitStatus} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LTC__ResRitStatus__Bfl}{\_\-LTC\_\-ResRitStatus\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LTC__ResRitStatus}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__ResRitStatus__Bfl}{\_\-LTC\_\-ResRitStatus\_\-Bfl} (Heat pipe RIT and reservoir sensors status )}{\pageref{struct__LTC__ResRitStatus__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__ReStart__Pkt}{\_\-LTC\_\-ReStart\_\-Pkt} (Restart and initialize Thermal Control $\backslash$ APID 0x658 $\backslash$ function code 1 )}{\pageref{struct__LTC__ReStart__Pkt}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__ReStart__Prm}{\_\-LTC\_\-ReStart\_\-Prm} (Restart and initialize Thermal Control $\backslash$ APID 0x658 $\backslash$ function code 1 )}{\pageref{struct__LTC__ReStart__Prm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__rl}{\_\-LTC\_\-rl} (Response list to read PDU environment registers )}{\pageref{struct__LTC__rl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__SetMode__Pkt}{\_\-LTC\_\-SetMode\_\-Pkt} (Set thermal control mode to active or passive. $\backslash$ APID 0x658 $\backslash$ function code 4 )}{\pageref{struct__LTC__SetMode__Pkt}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__SetMode__Prm}{\_\-LTC\_\-SetMode\_\-Prm} (Set thermal control mode to active or passive. $\backslash$ APID 0x658 $\backslash$ function code 4 )}{\pageref{struct__LTC__SetMode__Prm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__SetParam__Pkt}{\_\-LTC\_\-SetParam\_\-Pkt} (Set control parameters to new values. $\backslash$ APID 0x658 $\backslash$ function code 6 )}{\pageref{struct__LTC__SetParam__Pkt}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__SetParam__Prm}{\_\-LTC\_\-SetParam\_\-Prm} (Set control parameters to new values. $\backslash$ APID 0x658 $\backslash$ function code 6 )}{\pageref{struct__LTC__SetParam__Prm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__SetTlmFreq__Pkt}{\_\-LTC\_\-SetTlmFreq\_\-Pkt} (Set LTC telemetry frequency, 0 is off. $\backslash$ APID 0x658 $\backslash$ function code 7 )}{\pageref{struct__LTC__SetTlmFreq__Pkt}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__SetTlmFreq__Prm}{\_\-LTC\_\-SetTlmFreq\_\-Prm} (Set LTC telemetry frequency, 0 is off. $\backslash$ APID 0x658 $\backslash$ function code 7 )}{\pageref{struct__LTC__SetTlmFreq__Prm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__Start__Pkt}{\_\-LTC\_\-Start\_\-Pkt} (Start control $\backslash$ APID 0x658 $\backslash$ function code 2 )}{\pageref{struct__LTC__Start__Pkt}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__Start__Prm}{\_\-LTC\_\-Start\_\-Prm} (Start control $\backslash$ APID 0x658 $\backslash$ function code 2 )}{\pageref{struct__LTC__Start__Prm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__Stop__Pkt}{\_\-LTC\_\-Stop\_\-Pkt} (Terminate Thermal Control processing $\backslash$ APID 0x658 $\backslash$ function code 3 )}{\pageref{struct__LTC__Stop__Pkt}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LTC__Wrk}{\_\-LTC\_\-Wrk} (LTC working storage )}{\pageref{struct__LTC__Wrk}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{structLTC__BinFileHeader}{LTC\_\-BinFileHeader} (Binary file header for LTC input files )}{\pageref{structLTC__BinFileHeader}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{structLTC__Cntrl}{LTC\_\-Cntrl} (Control algorithm heater \char`\"{}on/off\char`\"{} and history bit masks )}{\pageref{structLTC__Cntrl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{structLTC__FileDef}{LTC\_\-FileDef} (Definition record for file )}{\pageref{structLTC__FileDef}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{structLTC__FileOfFiles}{LTC\_\-FileOfFiles} (Storage for LTC master FMX file of files pointing to all of the other LTC configuration files )}{\pageref{structLTC__FileOfFiles}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{structLTC__Filter}{LTC\_\-Filter} (Data for smoothing filter )}{\pageref{structLTC__Filter}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{structLTC__FilterDefFile}{LTC\_\-FilterDefFile} (Storage for LTC filter definition values )}{\pageref{structLTC__FilterDefFile}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{structLTC__FltDf}{LTC\_\-FltDf} (Data defining temperature smoothing filter )}{\pageref{structLTC__FltDf}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{structLTC__HeatPipe}{LTC\_\-HeatPipe} (All data associated with a heat pipe (VCHP) )}{\pageref{structLTC__HeatPipe}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{structLTC__HpConfigFile}{LTC\_\-HpConfigFile} (Storage for heat pipe configuration data read from file )}{\pageref{structLTC__HpConfigFile}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{structLTC__HpConfigRec}{LTC\_\-HpConfigRec} (Configuration data for a single heat pipe )}{\pageref{structLTC__HpConfigRec}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{structLTC__Options}{LTC\_\-Options} (HP processing options, sensor and sel bits )}{\pageref{structLTC__Options}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{structLTC__Sensor}{LTC\_\-Sensor} (Temperature sensor counts read per cycle )}{\pageref{structLTC__Sensor}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{unionLTC__SnsrDef}{LTC\_\-SnsrDef} (Sensor definition (connected heat pipe and sensor type) )}{\pageref{unionLTC__SnsrDef}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{structLTC__SnsrDef_1_1LTC__SnsrDef__BitField}{LTC\_\-SnsrDef::LTC\_\-SnsrDef::LTC\_\-SnsrDef\_\-BitField} (Sensor definition bit field. )}{\pageref{structLTC__SnsrDef_1_1LTC__SnsrDef__BitField}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{structLTC__TempConvertFile}{LTC\_\-TempConvertFile} (Storage for LTC ADC/temperature conversion lookup table )}{\pageref{structLTC__TempConvertFile}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{structLTC__Temperature}{LTC\_\-Temperature} (Heat pipe (VCHP) temperatures )}{\pageref{structLTC__Temperature}}{}
\end{CompactList}
