\hypertarget{structLTC__CommonParams}{
\section{LTC\_\-Common\-Params Struct Reference}
\label{structLTC__CommonParams}\index{LTC_CommonParams@{LTC\_\-CommonParams}}
}
LTC common configuration parameters.  


{\tt \#include $<$ltc\-Private.h$>$}

\subsection*{Data Fields}
\begin{CompactItemize}
\item 
unsigned short \hyperlink{structLTC__CommonParams_o0}{rit\-Fail\-Limit}
\item 
unsigned short \hyperlink{structLTC__CommonParams_o1}{res\-Fail\-Limit}
\item 
signed short \hyperlink{structLTC__CommonParams_o2}{rit\-Est\-Tol}
\item 
signed short \hyperlink{structLTC__CommonParams_o3}{res\-Est\-Tol}
\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
LTC common configuration parameters. 



\subsection{Field Documentation}
\hypertarget{structLTC__CommonParams_o3}{
\index{LTC_CommonParams@{LTC\_\-Common\-Params}!resEstTol@{resEstTol}}
\index{resEstTol@{resEstTol}!LTC_CommonParams@{LTC\_\-Common\-Params}}
\subsubsection[resEstTol]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}signed short \hyperlink{structLTC__CommonParams_o3}{LTC\_\-Common\-Params::res\-Est\-Tol}}}
\label{structLTC__CommonParams_o3}


RSVR temp estimate tolerance \hypertarget{structLTC__CommonParams_o1}{
\index{LTC_CommonParams@{LTC\_\-Common\-Params}!resFailLimit@{resFailLimit}}
\index{resFailLimit@{resFailLimit}!LTC_CommonParams@{LTC\_\-Common\-Params}}
\subsubsection[resFailLimit]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned short \hyperlink{structLTC__CommonParams_o1}{LTC\_\-Common\-Params::res\-Fail\-Limit}}}
\label{structLTC__CommonParams_o1}


RSVR sensor fail limit \hypertarget{structLTC__CommonParams_o2}{
\index{LTC_CommonParams@{LTC\_\-Common\-Params}!ritEstTol@{ritEstTol}}
\index{ritEstTol@{ritEstTol}!LTC_CommonParams@{LTC\_\-Common\-Params}}
\subsubsection[ritEstTol]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}signed short \hyperlink{structLTC__CommonParams_o2}{LTC\_\-Common\-Params::rit\-Est\-Tol}}}
\label{structLTC__CommonParams_o2}


RIT temp estimate tolerance \hypertarget{structLTC__CommonParams_o0}{
\index{LTC_CommonParams@{LTC\_\-Common\-Params}!ritFailLimit@{ritFailLimit}}
\index{ritFailLimit@{ritFailLimit}!LTC_CommonParams@{LTC\_\-Common\-Params}}
\subsubsection[ritFailLimit]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned short \hyperlink{structLTC__CommonParams_o0}{LTC\_\-Common\-Params::rit\-Fail\-Limit}}}
\label{structLTC__CommonParams_o0}


RIT sensor fail limit 

The documentation for this struct was generated from the following file:\begin{CompactItemize}
\item 
\hyperlink{ltcPrivate_8h}{ltc\-Private.h}\end{CompactItemize}
