\section{Data Structures}
Here are the data structures with brief descriptions:\begin{CompactList}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__ITC__QueueItem}{\_\-ITC\_\-Queue\-Item} (Forward reference for struct \_\-ITC\_\-Queue\-Item )}{\pageref{struct__ITC__QueueItem}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__ACDBEAGRIDTEMP}{\_\-LHK\_\-ACDBEAGRIDTEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__ACDBEAGRIDTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-ACDBEAGRIDTEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__ACDBEAGRIDTEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__ACDBEAGRIDTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-ACDBEAGRIDTEMP\_\-Bfl} (ACD BEA Grid Interface Temperature )}{\pageref{struct__LHK__ACDBEAGRIDTEMP__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__ACDPMTRAILTEMP}{\_\-LHK\_\-ACDPMTRAILTEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__ACDPMTRAILTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-ACDPMTRAILTEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__ACDPMTRAILTEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__ACDPMTRAILTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-ACDPMTRAILTEMP\_\-Bfl} (ADC PMT Rail Temperature )}{\pageref{struct__LHK__ACDPMTRAILTEMP__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__ACDPWRREG}{\_\-LHK\_\-ACDPWRREG} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__ACDPWRREG__Bfl}{\_\-LHK\_\-ACDPWRREG\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__ACDPWRREG}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__ACDPWRREG__Bfl}{\_\-LHK\_\-ACDPWRREG\_\-Bfl} (PDU ADC Power Management Register )}{\pageref{struct__LHK__ACDPWRREG__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__ACDSHELLTEMP}{\_\-LHK\_\-ACDSHELLTEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__ACDSHELLTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-ACDSHELLTEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__ACDSHELLTEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__ACDSHELLTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-ACDSHELLTEMP\_\-Bfl} (ADC Shell Temperature )}{\pageref{struct__LHK__ACDSHELLTEMP__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__AdcBfl}{\_\-LHK\_\-Adc\-Bfl} (ADC value and status )}{\pageref{struct__LHK__AdcBfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__AdcWord}{\_\-LHK\_\-Adc\-Word} (ADC word structure )}{\pageref{union__LHK__AdcWord}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__AddrTblCfg}{\_\-LHK\_\-Addr\-Tbl\-Cfg} (Housekeeping packet addressing table )}{\pageref{struct__LHK__AddrTblCfg}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__AEMDAQENV}{\_\-LHK\_\-AEMDAQENV} (AEM DAQ Environmental )}{\pageref{struct__LHK__AEMDAQENV}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__AemEnv0__Tlm}{\_\-LHK\_\-Aem\-Env0\_\-Tlm} (AEM Environmental Monitor Packet 0 $\backslash$ APID 0x226 )}{\pageref{struct__LHK__AemEnv0__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__AemEnv__Cl}{\_\-LHK\_\-Aem\-Env\_\-Cl} (AEM env command list )}{\pageref{struct__LHK__AemEnv__Cl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__AemEnv__Rl}{\_\-LHK\_\-Aem\-Env\_\-Rl} (AEM env result list )}{\pageref{struct__LHK__AemEnv__Rl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__AEMFR28ISUM}{\_\-LHK\_\-AEMFR28ISUM} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__AEMFR28ISUM__Bfl}{\_\-LHK\_\-AEMFR28ISUM\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__AEMFR28ISUM}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__AEMFR28ISUM__Bfl}{\_\-LHK\_\-AEMFR28ISUM\_\-Bfl} (AEM FREE Board 28V Sum )}{\pageref{struct__LHK__AEMFR28ISUM__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__AEMFR33ISUM}{\_\-LHK\_\-AEMFR33ISUM} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__AEMFR33ISUM__Bfl}{\_\-LHK\_\-AEMFR33ISUM\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__AEMFR33ISUM}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__AEMFR33ISUM__Bfl}{\_\-LHK\_\-AEMFR33ISUM\_\-Bfl} (AEM FREE Board 3.3 Sum )}{\pageref{struct__LHK__AEMFR33ISUM__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__AEMFRENV}{\_\-LHK\_\-AEMFRENV} (AEM Free Board Environmental ADCs )}{\pageref{struct__LHK__AEMFRENV}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__AEMFRHV1}{\_\-LHK\_\-AEMFRHV1} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__AEMFRHV1__Bfl}{\_\-LHK\_\-AEMFRHV1\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__AEMFRHV1}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__AEMFRHV1__Bfl}{\_\-LHK\_\-AEMFRHV1\_\-Bfl} (AEM Free Board HV1 )}{\pageref{struct__LHK__AEMFRHV1__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__AEMFRHV2}{\_\-LHK\_\-AEMFRHV2} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__AEMFRHV2__Bfl}{\_\-LHK\_\-AEMFRHV2\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__AEMFRHV2}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__AEMFRHV2__Bfl}{\_\-LHK\_\-AEMFRHV2\_\-Bfl} (AEM Free Board HV2 )}{\pageref{struct__LHK__AEMFRHV2__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__AEMFRPWRREG}{\_\-LHK\_\-AEMFRPWRREG} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__AEMFRPWRREG__Bfl}{\_\-LHK\_\-AEMFRPWRREG\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__AEMFRPWRREG}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__AEMFRPWRREG__Bfl}{\_\-LHK\_\-AEMFRPWRREG\_\-Bfl} (AEM FREE board power status register )}{\pageref{struct__LHK__AEMFRPWRREG__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__AEMFRTEMP}{\_\-LHK\_\-AEMFRTEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__AEMFRTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-AEMFRTEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__AEMFRTEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__AEMFRTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-AEMFRTEMP\_\-Bfl} (AEM Free board Temperature )}{\pageref{struct__LHK__AEMFRTEMP__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__AEMFRVDD}{\_\-LHK\_\-AEMFRVDD} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__AEMFRVDD__Bfl}{\_\-LHK\_\-AEMFRVDD\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__AEMFRVDD}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__AEMFRVDD__Bfl}{\_\-LHK\_\-AEMFRVDD\_\-Bfl} (AEM VDD )}{\pageref{struct__LHK__AEMFRVDD__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__AFEETEMP}{\_\-LHK\_\-AFEETEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__AFEETEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-AFEETEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__AFEETEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__AFEETEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-AFEETEMP\_\-Bfl} (CAL AFFE temperature ADC value )}{\pageref{struct__LHK__AFEETEMP__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__CAL33I}{\_\-LHK\_\-CAL33I} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__CAL33I__Bfl}{\_\-LHK\_\-CAL33I\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__CAL33I}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__CAL33I__Bfl}{\_\-LHK\_\-CAL33I\_\-Bfl} (CAL 3.3 Current ADC value )}{\pageref{struct__LHK__CAL33I__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__CAL33V}{\_\-LHK\_\-CAL33V} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__CAL33V__Bfl}{\_\-LHK\_\-CAL33V\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__CAL33V}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__CAL33V__Bfl}{\_\-LHK\_\-CAL33V\_\-Bfl} (CAL 3.3 Voltage ADC value )}{\pageref{struct__LHK__CAL33V__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__CALBIASI}{\_\-LHK\_\-CALBIASI} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__CALBIASI__Bfl}{\_\-LHK\_\-CALBIASI\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__CALBIASI}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__CALBIASI__Bfl}{\_\-LHK\_\-CALBIASI\_\-Bfl} (CAL Bias Current ADC value )}{\pageref{struct__LHK__CALBIASI__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__CALBIASV}{\_\-LHK\_\-CALBIASV} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__CALBIASV__Bfl}{\_\-LHK\_\-CALBIASV\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__CALBIASV}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__CALBIASV__Bfl}{\_\-LHK\_\-CALBIASV\_\-Bfl} (CAL Bias Voltage ADC value )}{\pageref{struct__LHK__CALBIASV__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__CALBSPTEMP}{\_\-LHK\_\-CALBSPTEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__CALBSPTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-CALBSPTEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__CALBSPTEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__CALBSPTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-CALBSPTEMP\_\-Bfl} (CAL Baseplate Temperature )}{\pageref{struct__LHK__CALBSPTEMP__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__Ccb}{\_\-LHK\_\-Ccb} (Collection table control block )}{\pageref{struct__LHK__Ccb}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__CfgDesc}{\_\-LHK\_\-Cfg\-Desc} (Housekeeping cfg file descriptor )}{\pageref{struct__LHK__CfgDesc}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__Ci}{\_\-LHK\_\-Ci} (Housekeeping collection item data structure )}{\pageref{struct__LHK__Ci}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__Cl}{\_\-LHK\_\-Cl} (LHK command list )}{\pageref{union__LHK__Cl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__CmdCnt0__Tlm}{\_\-LHK\_\-Cmd\-Cnt0\_\-Tlm} (Command Statistics Packet 0 $\backslash$ APID 0x228 )}{\pageref{struct__LHK__CmdCnt0__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__CmdCnt1__Tlm}{\_\-LHK\_\-Cmd\-Cnt1\_\-Tlm} (Command Statistics Packet 1 $\backslash$ APID 0x229 )}{\pageref{struct__LHK__CmdCnt1__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__CMDCNTRS}{\_\-LHK\_\-CMDCNTRS} (Command Counters )}{\pageref{struct__LHK__CMDCNTRS}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__CPUMETR}{\_\-LHK\_\-CPUMETR} (CPU Metrics )}{\pageref{struct__LHK__CPUMETR}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__CpuMetr__Tlm}{\_\-LHK\_\-Cpu\-Metr\_\-Tlm} (CPU Metrics/RT Statistics Packet $\backslash$ APID 0x22b )}{\pageref{struct__LHK__CpuMetr__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__Ctl}{\_\-LHK\_\-Ctl} (Application control block descriptor )}{\pageref{struct__LHK__Ctl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__DABTEMP}{\_\-LHK\_\-DABTEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__DABTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-DABTEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__DABTEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DABTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-DABTEMP\_\-Bfl} (DAQ Board Temperature )}{\pageref{struct__LHK__DABTEMP__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__DAQ33V}{\_\-LHK\_\-DAQ33V} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__DAQ33V__Bfl}{\_\-LHK\_\-DAQ33V\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__DAQ33V}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DAQ33V__Bfl}{\_\-LHK\_\-DAQ33V\_\-Bfl} (DAQ Board 3.3 Voltage )}{\pageref{struct__LHK__DAQ33V__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DataDesc}{\_\-LHK\_\-Data\-Desc} (Telemetry data descriptor )}{\pageref{struct__LHK__DataDesc}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagAemEnv0__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Aem\-Env0\_\-Tlm} (Diagnostic AEM Environmental Monitor Packet 0 $\backslash$ APID 0x286 )}{\pageref{struct__LHK__DiagAemEnv0__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagCmdCnt0__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Cmd\-Cnt0\_\-Tlm} (Diagnostic Command Statistics Packet 0 $\backslash$ APID 0x288 )}{\pageref{struct__LHK__DiagCmdCnt0__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagCmdCnt1__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Cmd\-Cnt1\_\-Tlm} (Diagnostic Command Statistics Packet 1 $\backslash$ APID 0x289 )}{\pageref{struct__LHK__DiagCmdCnt1__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagCpuMetr__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Cpu\-Metr\_\-Tlm} (Diagnostic CPU Metrics/RT Statistics Packet $\backslash$ APID 0x28b )}{\pageref{struct__LHK__DiagCpuMetr__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagFileStats__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-File\-Stats\_\-Tlm} (Diagnositc File System Statistics Packet $\backslash$ APID 0x28a )}{\pageref{struct__LHK__DiagFileStats__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagLrs0__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Lrs0\_\-Tlm} (Diagnostic Low-rate Science Packet $\backslash$ APID 0x287 )}{\pageref{struct__LHK__DiagLrs0__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagMap}{\_\-LHK\_\-Diag\-Map} (Diagnostic apid map )}{\pageref{struct__LHK__DiagMap}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagMemStats0__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Mem\-Stats0\_\-Tlm} (Diagnostic Memory Load/Dump Statistics $\backslash$ APID 0x28c )}{\pageref{struct__LHK__DiagMemStats0__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagMemStats1__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Mem\-Stats1\_\-Tlm} (Diagnostic Memory Load/Dump Statistics $\backslash$ APID 0x28d )}{\pageref{struct__LHK__DiagMemStats1__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagPduEnv0__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Pdu\-Env0\_\-Tlm} (Diagnostic PDU Environmental Packet 0 $\backslash$ APID 0x27e )}{\pageref{struct__LHK__DiagPduEnv0__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagPduEnv1__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Pdu\-Env1\_\-Tlm} (Diagnostic PDU Environmental Packet 1 $\backslash$ APID 0x27f )}{\pageref{struct__LHK__DiagPduEnv1__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagPduEnv2__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Pdu\-Env2\_\-Tlm} (Diagnostic PDU Environmental Packet 2 $\backslash$ APID 0x280 )}{\pageref{struct__LHK__DiagPduEnv2__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagPduEnv3__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Pdu\-Env3\_\-Tlm} (Diagnostic PDU Environmental Packet 3 $\backslash$ APID 0x281 )}{\pageref{struct__LHK__DiagPduEnv3__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagPduEnv4__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Pdu\-Env4\_\-Tlm} (Diagnostic PDU Environmental Packet 4 $\backslash$ APID 0x282 )}{\pageref{struct__LHK__DiagPduEnv4__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagPduEnv5__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Pdu\-Env5\_\-Tlm} (Diagnostic PDU Environmental Packet 5 $\backslash$ APID 0x283 )}{\pageref{struct__LHK__DiagPduEnv5__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagPduEnv6__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Pdu\-Env6\_\-Tlm} (Diagnostic PDU Environmental Packet 6 $\backslash$ APID 0x284 )}{\pageref{struct__LHK__DiagPduEnv6__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagPduEnv7__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Pdu\-Env7\_\-Tlm} (Diagnostic PDU Environmental Packet 7 $\backslash$ APID 0x285 )}{\pageref{struct__LHK__DiagPduEnv7__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagTemEnvPwr0__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Tem\-Env\-Pwr0\_\-Tlm} (Diagnostic TEM Power Packet 0 $\backslash$ APID 0x270 )}{\pageref{struct__LHK__DiagTemEnvPwr0__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagTemEnvPwr1__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Tem\-Env\-Pwr1\_\-Tlm} (Diagnostic TEM Power Packet 1 $\backslash$ APID 0x271 )}{\pageref{struct__LHK__DiagTemEnvPwr1__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagTemEnvPwr2__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Tem\-Env\-Pwr2\_\-Tlm} (Diagnostic TEM Power Packet 2 $\backslash$ APID 0x272 )}{\pageref{struct__LHK__DiagTemEnvPwr2__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagTemEnvPwr3__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Tem\-Env\-Pwr3\_\-Tlm} (Diagnostic TEM Power Packet 3 $\backslash$ APID 0x273 )}{\pageref{struct__LHK__DiagTemEnvPwr3__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagTemEnvPwr4__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Tem\-Env\-Pwr4\_\-Tlm} (Diagnostic TEM Power Packet 4 $\backslash$ APID 0x274 )}{\pageref{struct__LHK__DiagTemEnvPwr4__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagTemEnvPwr5__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Tem\-Env\-Pwr5\_\-Tlm} (Diagnostic TEM Power Packet 5 $\backslash$ APID 0x275 )}{\pageref{struct__LHK__DiagTemEnvPwr5__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagTemEnvTemp0__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Tem\-Env\-Temp0\_\-Tlm} (Diagnostic TEM Temperature Packet 0 $\backslash$ APID 0x276 )}{\pageref{struct__LHK__DiagTemEnvTemp0__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagTemEnvTemp1__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Tem\-Env\-Temp1\_\-Tlm} (Diagnostic TEM Temperature Packet 1 $\backslash$ APID 0x277 )}{\pageref{struct__LHK__DiagTemEnvTemp1__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagTemEnvTemp2__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Tem\-Env\-Temp2\_\-Tlm} (Diagnostic TEM Temperature Packet 2 $\backslash$ APID 0x278 )}{\pageref{struct__LHK__DiagTemEnvTemp2__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagTemEnvTemp3__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Tem\-Env\-Temp3\_\-Tlm} (Diagnostic TEM Temperature Packet 3 $\backslash$ APID 0x279 )}{\pageref{struct__LHK__DiagTemEnvTemp3__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagTemEnvTemp4__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Tem\-Env\-Temp4\_\-Tlm} (Diagnostic TEM Temperature Packet 4 $\backslash$ APID 0x27a )}{\pageref{struct__LHK__DiagTemEnvTemp4__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagTemEnvTemp5__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Tem\-Env\-Temp5\_\-Tlm} (Diagnostic TEM Temperature Packet 5 $\backslash$ APID 0x27b )}{\pageref{struct__LHK__DiagTemEnvTemp5__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagTemEnvTemp6__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Tem\-Env\-Temp6\_\-Tlm} (Diagnostic TEM Temperature Packet 6 $\backslash$ APID 0x27c )}{\pageref{struct__LHK__DiagTemEnvTemp6__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__DiagTemEnvTemp7__Tlm}{\_\-LHK\_\-Diag\-Tem\-Env\-Temp7\_\-Tlm} (Diagnostic TEM Temperature Packet 7 $\backslash$ APID 0x27d )}{\pageref{struct__LHK__DiagTemEnvTemp7__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__EPUTEMP}{\_\-LHK\_\-EPUTEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__EPUTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-EPUTEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__EPUTEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__EPUTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-EPUTEMP\_\-Bfl} (EPU Temperature ADC value )}{\pageref{struct__LHK__EPUTEMP__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__EPUV}{\_\-LHK\_\-EPUV} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__EPUV__Bfl}{\_\-LHK\_\-EPUV\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__EPUV}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__EPUV__Bfl}{\_\-LHK\_\-EPUV\_\-Bfl} (EPU Voltage ADC value )}{\pageref{struct__LHK__EPUV__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__FILESTATS}{\_\-LHK\_\-FILESTATS} (FILE Upload Statistics )}{\pageref{struct__LHK__FILESTATS}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__FileStats__Tlm}{\_\-LHK\_\-File\-Stats\_\-Tlm} (File System Statistics Packet $\backslash$ APID 0x22a )}{\pageref{struct__LHK__FileStats__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__GEMLRS}{\_\-LHK\_\-GEMLRS} (GEM Low-Rate Science Counter )}{\pageref{struct__LHK__GEMLRS}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__GemLrs__Cl}{\_\-LHK\_\-Gem\-Lrs\_\-Cl} (GEM low-rate science command list )}{\pageref{struct__LHK__GemLrs__Cl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__GemLrs__Rl}{\_\-LHK\_\-Gem\-Lrs\_\-Rl} (GEM low-rate science result list )}{\pageref{struct__LHK__GemLrs__Rl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__GRIDRADIFTEMP}{\_\-LHK\_\-GRIDRADIFTEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__GRIDRADIFTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-GRIDRADIFTEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__GRIDRADIFTEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__GRIDRADIFTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-GRIDRADIFTEMP\_\-Bfl} (Grid Radiator Interface Temperature )}{\pageref{struct__LHK__GRIDRADIFTEMP__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__GRIDTEMP}{\_\-LHK\_\-GRIDTEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__GRIDTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-GRIDTEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__GRIDTEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__GRIDTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-GRIDTEMP\_\-Bfl} (Grid Temperature )}{\pageref{struct__LHK__GRIDTEMP__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__LimCfg}{\_\-LHK\_\-Lim\-Cfg} (Limit descriptor )}{\pageref{struct__LHK__LimCfg}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__LimTblCfg}{\_\-LHK\_\-Lim\-Tbl\-Cfg} (Housekeeping limit table structure )}{\pageref{struct__LHK__LimTblCfg}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__LimTblCfgFile}{\_\-LHK\_\-Lim\-Tbl\-Cfg\-File} (Housekeeping cfg limit table file )}{\pageref{struct__LHK__LimTblCfgFile}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__Lrs0__Tlm}{\_\-LHK\_\-Lrs0\_\-Tlm} (Low-rate Science Packet $\backslash$ APID 0x227 )}{\pageref{struct__LHK__Lrs0__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__MEMSTATS}{\_\-LHK\_\-MEMSTATS} (MEM Statistics )}{\pageref{struct__LHK__MEMSTATS}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__MemStats0__Tlm}{\_\-LHK\_\-Mem\-Stats0\_\-Tlm} (Memory Load/Dump Statistics $\backslash$ APID 0x22c )}{\pageref{struct__LHK__MemStats0__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__MemStats1__Tlm}{\_\-LHK\_\-Mem\-Stats1\_\-Tlm} (Memory Load/Dump Statistics $\backslash$ APID 0x22d )}{\pageref{struct__LHK__MemStats1__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__PDUADC}{\_\-LHK\_\-PDUADC} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__PDUADC__Bfl}{\_\-LHK\_\-PDUADC\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__PDUADC}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PDUADC__Bfl}{\_\-LHK\_\-PDUADC\_\-Bfl} (PDU ADC value )}{\pageref{struct__LHK__PDUADC__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PduEnv0__Tlm}{\_\-LHK\_\-Pdu\-Env0\_\-Tlm} (PDU Environmental Packet 0 $\backslash$ APID 0x21e )}{\pageref{struct__LHK__PduEnv0__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PduEnv1__Tlm}{\_\-LHK\_\-Pdu\-Env1\_\-Tlm} (PDU Environmental Packet 1 $\backslash$ APID 0x21f )}{\pageref{struct__LHK__PduEnv1__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PduEnv2__Tlm}{\_\-LHK\_\-Pdu\-Env2\_\-Tlm} (PDU Environmental Packet 2 $\backslash$ APID 0x220 )}{\pageref{struct__LHK__PduEnv2__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PduEnv3__Tlm}{\_\-LHK\_\-Pdu\-Env3\_\-Tlm} (PDU Environmental Packet 3 $\backslash$ APID 0x221 )}{\pageref{struct__LHK__PduEnv3__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PduEnv4__Tlm}{\_\-LHK\_\-Pdu\-Env4\_\-Tlm} (PDU Environmental Packet 4 $\backslash$ APID 0x222 )}{\pageref{struct__LHK__PduEnv4__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PduEnv5__Tlm}{\_\-LHK\_\-Pdu\-Env5\_\-Tlm} (PDU Environmental Packet 5 $\backslash$ APID 0x223 )}{\pageref{struct__LHK__PduEnv5__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PduEnv6__Tlm}{\_\-LHK\_\-Pdu\-Env6\_\-Tlm} (PDU Environmental Packet 6 $\backslash$ APID 0x224 )}{\pageref{struct__LHK__PduEnv6__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PduEnv7__Tlm}{\_\-LHK\_\-Pdu\-Env7\_\-Tlm} (PDU Environmental Packet 7 $\backslash$ APID 0x225 )}{\pageref{struct__LHK__PduEnv7__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PduEnv__Cl}{\_\-LHK\_\-Pdu\-Env\_\-Cl} (PDU env command list )}{\pageref{struct__LHK__PduEnv__Cl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PduEnv__Rl}{\_\-LHK\_\-Pdu\-Env\_\-Rl} (PDU env result list )}{\pageref{struct__LHK__PduEnv__Rl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__PDUEPUCRATEPWR}{\_\-LHK\_\-PDUEPUCRATEPWR} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__PDUEPUCRATEPWR__Bfl}{\_\-LHK\_\-PDUEPUCRATEPWR\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__PDUEPUCRATEPWR}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PDUEPUCRATEPWR__Bfl}{\_\-LHK\_\-PDUEPUCRATEPWR\_\-Bfl} (PDU EPU Crate Power States )}{\pageref{struct__LHK__PDUEPUCRATEPWR__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PduPwrSw__Cl}{\_\-LHK\_\-Pdu\-Pwr\-Sw\_\-Cl} (PDU power switch command list )}{\pageref{struct__LHK__PduPwrSw__Cl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PduPwrSw__Rl}{\_\-LHK\_\-Pdu\-Pwr\-Sw\_\-Rl} (PDU power switch result list )}{\pageref{struct__LHK__PduPwrSw__Rl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__PDUTEMPWRREG}{\_\-LHK\_\-PDUTEMPWRREG} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__PDUTEMPWRREG__Bfl}{\_\-LHK\_\-PDUTEMPWRREG\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__PDUTEMPWRREG}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PDUTEMPWRREG__Bfl}{\_\-LHK\_\-PDUTEMPWRREG\_\-Bfl} (PDU TEM Power Management Register )}{\pageref{struct__LHK__PDUTEMPWRREG__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PktDesc}{\_\-LHK\_\-Pkt\-Desc} (Telemetry packet descriptor )}{\pageref{struct__LHK__PktDesc}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__PktTbl}{\_\-LHK\_\-Pkt\-Tbl} (Telemetry packet addressing table )}{\pageref{struct__LHK__PktTbl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__RADANHTRTEMP}{\_\-LHK\_\-RADANHTRTEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__RADANHTRTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-RADANHTRTEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__RADANHTRTEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__RADANHTRTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-RADANHTRTEMP\_\-Bfl} (Radiator Anitfreeze Heater Temperature )}{\pageref{struct__LHK__RADANHTRTEMP__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__RADTEMP}{\_\-LHK\_\-RADTEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__RADTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-RADTEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__RADTEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__RADTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-RADTEMP\_\-Bfl} (Radiator Temperature )}{\pageref{struct__LHK__RADTEMP__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__RedLimAlrt__Tlm}{\_\-LHK\_\-Red\-Lim\-Alrt\_\-Tlm} (Red Limit Alert Packet $\backslash$ APID 0x353 )}{\pageref{struct__LHK__RedLimAlrt__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__RegAddr}{\_\-LHK\_\-Reg\-Addr} (Address bitfield structure )}{\pageref{union__LHK__RegAddr}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__RegAddrBfl}{\_\-LHK\_\-Reg\-Addr\-Bfl} (Address bitfield structure )}{\pageref{struct__LHK__RegAddrBfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__ReqDiagPacket__Pkt}{\_\-LHK\_\-Req\-Diag\-Packet\_\-Pkt} (Request a Housekeeping Diagnostic Packet $\backslash$ APID 0x650 $\backslash$ function code 0 )}{\pageref{struct__LHK__ReqDiagPacket__Pkt}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__ReqDiagPacket__Prm}{\_\-LHK\_\-Req\-Diag\-Packet\_\-Prm} (Request a Housekeeping Diagnostic Packet $\backslash$ APID 0x650 $\backslash$ function code 0 )}{\pageref{struct__LHK__ReqDiagPacket__Prm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__Rl}{\_\-LHK\_\-Rl} (LHK result list )}{\pageref{union__LHK__Rl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__RTSTATS}{\_\-LHK\_\-RTSTATS} (1553 Remote Terminal Statistics )}{\pageref{struct__LHK__RTSTATS}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__SchTblCfg}{\_\-LHK\_\-Sch\-Tbl\-Cfg} (Housekeeping scheduler configuration )}{\pageref{struct__LHK__SchTblCfg}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__SchTblCfgFile}{\_\-LHK\_\-Sch\-Tbl\-Cfg\-File} (Housekeeping packet cfg file )}{\pageref{struct__LHK__SchTblCfgFile}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__StopDiag__Pkt}{\_\-LHK\_\-Stop\-Diag\_\-Pkt} (Stop Diagnostic Sample $\backslash$ APID 0x650 $\backslash$ function code 2 )}{\pageref{struct__LHK__StopDiag__Pkt}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__SysReset__Pkt}{\_\-LHK\_\-Sys\-Reset\_\-Pkt} (System Reset $\backslash$ APID 0x650 $\backslash$ function code 1 )}{\pageref{struct__LHK__SysReset__Pkt}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__SysReset__Prm}{\_\-LHK\_\-Sys\-Reset\_\-Prm} (System Reset $\backslash$ APID 0x650 $\backslash$ function code 1 )}{\pageref{struct__LHK__SysReset__Prm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TaskMsg}{\_\-LHK\_\-Task\-Msg} (LHK task message descriptor )}{\pageref{struct__LHK__TaskMsg}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__TEM33I}{\_\-LHK\_\-TEM33I} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__TEM33I__Bfl}{\_\-LHK\_\-TEM33I\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__TEM33I}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TEM33I__Bfl}{\_\-LHK\_\-TEM33I\_\-Bfl} (TEM 3.3 Current ADC value )}{\pageref{struct__LHK__TEM33I__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__TEM33V}{\_\-LHK\_\-TEM33V} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__TEM33V__Bfl}{\_\-LHK\_\-TEM33V\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__TEM33V}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TEM33V__Bfl}{\_\-LHK\_\-TEM33V\_\-Bfl} (TEM 3.3 Voltage ADC value )}{\pageref{struct__LHK__TEM33V__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__TEMDEADTIMEREG}{\_\-LHK\_\-TEMDEADTIMEREG} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__TEMDEADTIMEREG__Bfl}{\_\-LHK\_\-TEMDEADTIMEREG\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__TEMDEADTIMEREG}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TEMDEADTIMEREG__Bfl}{\_\-LHK\_\-TEMDEADTIMEREG\_\-Bfl} (TEM Deadtime Register Bitfield )}{\pageref{struct__LHK__TEMDEADTIMEREG__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnv__Cl}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\_\-Cl} (TEM Env command list )}{\pageref{struct__LHK__TemEnv__Cl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnv__Cli}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\_\-Cli} (TEM Env command list items )}{\pageref{struct__LHK__TemEnv__Cli}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnv__Rl}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\_\-Rl} (TEM Env result list )}{\pageref{struct__LHK__TemEnv__Rl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnv__Rli}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\_\-Rli} (TEM Env result list items )}{\pageref{struct__LHK__TemEnv__Rli}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnvPwr0__Tlm}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\-Pwr0\_\-Tlm} (TEM Power Packet 0 $\backslash$ APID 0x210 )}{\pageref{struct__LHK__TemEnvPwr0__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnvPwr1__Tlm}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\-Pwr1\_\-Tlm} (TEM Power Packet 1 $\backslash$ APID 0x211 )}{\pageref{struct__LHK__TemEnvPwr1__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnvPwr2__Tlm}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\-Pwr2\_\-Tlm} (TEM Power Packet 2 $\backslash$ APID 0x212 )}{\pageref{struct__LHK__TemEnvPwr2__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnvPwr3__Tlm}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\-Pwr3\_\-Tlm} (TEM Power Packet 3 $\backslash$ APID 0x213 )}{\pageref{struct__LHK__TemEnvPwr3__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnvPwr4__Tlm}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\-Pwr4\_\-Tlm} (TEM Power Packet 4 $\backslash$ APID 0x214 )}{\pageref{struct__LHK__TemEnvPwr4__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnvPwr5__Tlm}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\-Pwr5\_\-Tlm} (TEM Power Packet 5 $\backslash$ APID 0x215 )}{\pageref{struct__LHK__TemEnvPwr5__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnvTemp0__Tlm}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\-Temp0\_\-Tlm} (TEM Temperature Packet 0 $\backslash$ APID 0x216 )}{\pageref{struct__LHK__TemEnvTemp0__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnvTemp1__Tlm}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\-Temp1\_\-Tlm} (TEM Temperature Packet 1 $\backslash$ APID 0x217 )}{\pageref{struct__LHK__TemEnvTemp1__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnvTemp2__Tlm}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\-Temp2\_\-Tlm} (TEM Temperature Packet 2 $\backslash$ APID 0x218 )}{\pageref{struct__LHK__TemEnvTemp2__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnvTemp3__Tlm}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\-Temp3\_\-Tlm} (TEM Temperature Packet 3 $\backslash$ APID 0x219 )}{\pageref{struct__LHK__TemEnvTemp3__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnvTemp4__Tlm}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\-Temp4\_\-Tlm} (TEM Temperature Packet 4 $\backslash$ APID 0x21a )}{\pageref{struct__LHK__TemEnvTemp4__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnvTemp5__Tlm}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\-Temp5\_\-Tlm} (TEM Temperature Packet 5 $\backslash$ APID 0x21b )}{\pageref{struct__LHK__TemEnvTemp5__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnvTemp6__Tlm}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\-Temp6\_\-Tlm} (TEM Temperature Packet 6 $\backslash$ APID 0x21c )}{\pageref{struct__LHK__TemEnvTemp6__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemEnvTemp7__Tlm}{\_\-LHK\_\-Tem\-Env\-Temp7\_\-Tlm} (TEM Temperature Packet 7 $\backslash$ APID 0x21d )}{\pageref{struct__LHK__TemEnvTemp7__Tlm}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemLrs__Cl}{\_\-LHK\_\-Tem\-Lrs\_\-Cl} (TEM Lrs command list )}{\pageref{struct__LHK__TemLrs__Cl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemLrs__Cli}{\_\-LHK\_\-Tem\-Lrs\_\-Cli} (TEM Lrs command list items )}{\pageref{struct__LHK__TemLrs__Cli}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemLrs__Rl}{\_\-LHK\_\-Tem\-Lrs\_\-Rl} (TEM Lrs result list )}{\pageref{struct__LHK__TemLrs__Rl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TemLrs__Rli}{\_\-LHK\_\-Tem\-Lrs\_\-Rli} (TEM Lrs result list items )}{\pageref{struct__LHK__TemLrs__Rli}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TEMLRSCNTRS}{\_\-LHK\_\-TEMLRSCNTRS} (TEM Low-rate Science Counter Structure )}{\pageref{struct__LHK__TEMLRSCNTRS}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__TEMPCBTEMP}{\_\-LHK\_\-TEMPCBTEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__TEMPCBTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-TEMPCBTEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__TEMPCBTEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TEMPCBTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-TEMPCBTEMP\_\-Bfl} (TEM PCB Temperature )}{\pageref{struct__LHK__TEMPCBTEMP__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__TEMPSTEMP}{\_\-LHK\_\-TEMPSTEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__TEMPSTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-TEMPSTEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__TEMPSTEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TEMPSTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-TEMPSTEMP\_\-Bfl} (TEM Power Supply Temperature ADC value )}{\pageref{struct__LHK__TEMPSTEMP__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__TKR15I}{\_\-LHK\_\-TKR15I} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__TKR15I__Bfl}{\_\-LHK\_\-TKR15I\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__TKR15I}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TKR15I__Bfl}{\_\-LHK\_\-TKR15I\_\-Bfl} (TKR 1.5 Current ADC value )}{\pageref{struct__LHK__TKR15I__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__TKR15V}{\_\-LHK\_\-TKR15V} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__TKR15V__Bfl}{\_\-LHK\_\-TKR15V\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__TKR15V}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TKR15V__Bfl}{\_\-LHK\_\-TKR15V\_\-Bfl} (TKR 1.5 Voltage ADC value )}{\pageref{struct__LHK__TKR15V__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__TKR25I}{\_\-LHK\_\-TKR25I} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__TKR25I__Bfl}{\_\-LHK\_\-TKR25I\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__TKR25I}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TKR25I__Bfl}{\_\-LHK\_\-TKR25I\_\-Bfl} (TKR 2.5 Current ADC value )}{\pageref{struct__LHK__TKR25I__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__TKR25V}{\_\-LHK\_\-TKR25V} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__TKR25V__Bfl}{\_\-LHK\_\-TKR25V\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__TKR25V}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TKR25V__Bfl}{\_\-LHK\_\-TKR25V\_\-Bfl} (TKR 2.5 Voltage ADC value )}{\pageref{struct__LHK__TKR25V__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__TKRBIASI}{\_\-LHK\_\-TKRBIASI} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__TKRBIASI__Bfl}{\_\-LHK\_\-TKRBIASI\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__TKRBIASI}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TKRBIASI__Bfl}{\_\-LHK\_\-TKRBIASI\_\-Bfl} (TKR Bias Current ADC value )}{\pageref{struct__LHK__TKRBIASI__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__TKRBIASV}{\_\-LHK\_\-TKRBIASV} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__TKRBIASV__Bfl}{\_\-LHK\_\-TKRBIASV\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__TKRBIASV}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TKRBIASV__Bfl}{\_\-LHK\_\-TKRBIASV\_\-Bfl} (TKR Bias Voltage ADC value )}{\pageref{struct__LHK__TKRBIASV__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__TKRCBLT}{\_\-LHK\_\-TKRCBLT} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__TKRCBLT__Bfl}{\_\-LHK\_\-TKRCBLT\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__TKRCBLT}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TKRCBLT__Bfl}{\_\-LHK\_\-TKRCBLT\_\-Bfl} (TKR Cable Temperature ADC value )}{\pageref{struct__LHK__TKRCBLT__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TlmPkt}{\_\-LHK\_\-Tlm\-Pkt} (Telemetry packet storage )}{\pageref{struct__LHK__TlmPkt}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TMUX0}{\_\-LHK\_\-TMUX0} (TEM mux channel 0 environmental ADCs )}{\pageref{struct__LHK__TMUX0}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TMUX1}{\_\-LHK\_\-TMUX1} (TEM mux channel 1 environmental ADCs )}{\pageref{struct__LHK__TMUX1}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TMUX2}{\_\-LHK\_\-TMUX2} (TEM mux channel 2 environmental ADCs )}{\pageref{struct__LHK__TMUX2}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TMUX3}{\_\-LHK\_\-TMUX3} (TEM mux channel 3 environmental ADCs )}{\pageref{struct__LHK__TMUX3}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__TMUX4}{\_\-LHK\_\-TMUX4} (TEM mux channel 4 environmental ADCs )}{\pageref{struct__LHK__TMUX4}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__VCHPDSHPTEMP}{\_\-LHK\_\-VCHPDSHPTEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__VCHPDSHPTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-VCHPDSHPTEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__VCHPDSHPTEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__VCHPDSHPTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-VCHPDSHPTEMP\_\-Bfl} (VCHP-DSHP Interface Temperature )}{\pageref{struct__LHK__VCHPDSHPTEMP__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__VCHPRSVRHTRTEMP}{\_\-LHK\_\-VCHPRSVRHTRTEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__VCHPRSVRHTRTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-VCHPRSVRHTRTEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__VCHPRSVRHTRTEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__VCHPRSVRHTRTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-VCHPRSVRHTRTEMP\_\-Bfl} (VCHP Reservoir Heater Temperature )}{\pageref{struct__LHK__VCHPRSVRHTRTEMP__Bfl}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{union__LHK__VCHPXLHPTEMP}{\_\-LHK\_\-VCHPXLHPTEMP} (Union for telemetry bitfield \hyperlink{struct__LHK__VCHPXLHPTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-VCHPXLHPTEMP\_\-Bfl} )}{\pageref{union__LHK__VCHPXLHPTEMP}}{}
\item\contentsline{section}{\hyperlink{struct__LHK__VCHPXLHPTEMP__Bfl}{\_\-LHK\_\-VCHPXLHPTEMP\_\-Bfl} (VCHP-XLHP Interface Temperature )}{\pageref{struct__LHK__VCHPXLHPTEMP__Bfl}}{}
\end{CompactList}
