\hypertarget{structLCI__cnfItem}{
\section{LCI\_\-cnf\-Item Struct Reference}
\label{structLCI__cnfItem}\index{LCI_cnfItem@{LCI\_\-cnfItem}}
}
Specification for an iterating LCI configuration value.  


{\tt \#include $<$configure\_\-p.h$>$}

\subsection*{Data Fields}
\begin{CompactItemize}
\item 
\hypertarget{structLCI__cnfItem_o0}{
unsigned short \hyperlink{structLCI__cnfItem_o0}{start}}
\label{structLCI__cnfItem_o0}

\begin{CompactList}\small\item\em Initial value. \item\end{CompactList}\item 
\hypertarget{structLCI__cnfItem_o1}{
short \hyperlink{structLCI__cnfItem_o1}{delta}}
\label{structLCI__cnfItem_o1}

\begin{CompactList}\small\item\em Step size between values. \item\end{CompactList}\item 
\hypertarget{structLCI__cnfItem_o2}{
unsigned short \hyperlink{structLCI__cnfItem_o2}{count}}
\label{structLCI__cnfItem_o2}

\begin{CompactList}\small\item\em Number of iterations. \item\end{CompactList}\item 
\hypertarget{structLCI__cnfItem_o3}{
unsigned short \hyperlink{structLCI__cnfItem_o3}{curnt}}
\label{structLCI__cnfItem_o3}

\begin{CompactList}\small\item\em Current step. \item\end{CompactList}\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
Specification for an iterating LCI configuration value. 



The documentation for this struct was generated from the following file:\begin{CompactItemize}
\item 
\hyperlink{configure__p_8h}{configure\_\-p.h}\end{CompactItemize}
