\hypertarget{structLCI__cnfInput}{
\section{LCI\_\-cnf\-Input Struct Reference}
\label{structLCI__cnfInput}\index{LCI_cnfInput@{LCI\_\-cnfInput}}
}
The configuration parameters stored in binary file.  


{\tt \#include $<$configure\_\-p.h$>$}

Collaboration diagram for LCI\_\-cnf\-Input:\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=204pt]{structLCI__cnfInput__coll__graph}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Data Fields}
\begin{CompactItemize}
\item 
\hypertarget{structLCI__cnfInput_o0}{
\hyperlink{structLCI__gemInput}{LCI\_\-gem\-Input} \hyperlink{structLCI__cnfInput_o0}{gem}}
\label{structLCI__cnfInput_o0}

\begin{CompactList}\small\item\em GEM configuration parameters. \item\end{CompactList}\item 
\hypertarget{structLCI__cnfInput_o1}{
\hyperlink{structLCI__calInput}{LCI\_\-cal\-Input} \hyperlink{structLCI__cnfInput_o1}{cal}}
\label{structLCI__cnfInput_o1}

\begin{CompactList}\small\item\em Calorimeter configuration parameters. \item\end{CompactList}\item 
\hypertarget{structLCI__cnfInput_o2}{
\hyperlink{structLCI__tkrInput}{LCI\_\-tkr\-Input} \hyperlink{structLCI__cnfInput_o2}{tkr}}
\label{structLCI__cnfInput_o2}

\begin{CompactList}\small\item\em Tracker configuration parameters. \item\end{CompactList}\item 
\hypertarget{structLCI__cnfInput_o3}{
\hyperlink{structLCI__acdInput}{LCI\_\-acd\-Input} \hyperlink{structLCI__cnfInput_o3}{acd}}
\label{structLCI__cnfInput_o3}

\begin{CompactList}\small\item\em ACD configuration parameters. \item\end{CompactList}\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
The configuration parameters stored in binary file. 



The documentation for this struct was generated from the following file:\begin{CompactItemize}
\item 
\hyperlink{configure__p_8h}{configure\_\-p.h}\end{CompactItemize}
