\hypertarget{structLCI__cnfInput}{
\section{LCI\_\-cnfInput Struct Reference}
\label{structLCI__cnfInput}\index{LCI\_\-cnfInput@{LCI\_\-cnfInput}}
}
The configuration parameters stored in binary file.  


{\tt \#include $<$configure\_\-p.h$>$}

\subsection*{Public Attributes}
\begin{CompactItemize}
\item 
\hypertarget{structLCI__cnfInput_66c9f6155e95a5f17eae9c28ab66b74d}{
\hyperlink{structLCI__gemInput}{LCI\_\-gemInput} \hyperlink{structLCI__cnfInput_66c9f6155e95a5f17eae9c28ab66b74d}{gem}}
\label{structLCI__cnfInput_66c9f6155e95a5f17eae9c28ab66b74d}

\begin{CompactList}\small\item\em GEM configuration parameters. \item\end{CompactList}\item 
\hypertarget{structLCI__cnfInput_e401892a23126813a302e8e80b6fc2db}{
\hyperlink{structLCI__calInput}{LCI\_\-calInput} \hyperlink{structLCI__cnfInput_e401892a23126813a302e8e80b6fc2db}{cal}}
\label{structLCI__cnfInput_e401892a23126813a302e8e80b6fc2db}

\begin{CompactList}\small\item\em Calorimeter configuration parameters. \item\end{CompactList}\item 
\hypertarget{structLCI__cnfInput_90abc5efd0a1aa3d3c5ee1bb18eebfd0}{
\hyperlink{structLCI__tkrInput}{LCI\_\-tkrInput} \hyperlink{structLCI__cnfInput_90abc5efd0a1aa3d3c5ee1bb18eebfd0}{tkr}}
\label{structLCI__cnfInput_90abc5efd0a1aa3d3c5ee1bb18eebfd0}

\begin{CompactList}\small\item\em Tracker configuration parameters. \item\end{CompactList}\item 
\hypertarget{structLCI__cnfInput_2df23212213a12f9d6119e4f4329f720}{
\hyperlink{structLCI__acdInput}{LCI\_\-acdInput} \hyperlink{structLCI__cnfInput_2df23212213a12f9d6119e4f4329f720}{acd}}
\label{structLCI__cnfInput_2df23212213a12f9d6119e4f4329f720}

\begin{CompactList}\small\item\em ACD configuration parameters. \item\end{CompactList}\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
The configuration parameters stored in binary file. 

The documentation for this struct was generated from the following file:\begin{CompactItemize}
\item 
\hyperlink{configure__p_8h}{configure\_\-p.h}\end{CompactItemize}
